Copyright: ATI静像画廊帮助  1999 ATI TECHNOLOGIES INC.
Citation: ATI静像画廊帮助  1999 ATI TECHNOLOGIES INC.


简介

欢迎进入静像画廊线上帮助

当您从电视或视频CD撷取静像时，图像将置于静像画廊。您可撷取静像至编号文件、Windows剪贴板和/或打印机。

如何�

使用静像画廊

设置静像画廊

打印静像

保存撷取的图像至编号文件、剪贴板或打印机


静像画廊

当您从电视或视频CD撷取静像时，静像画廊会打开，让您以各种图形格式和大小来保存图像。静像画廊控制选项让您保存图像、删除图像、隐藏图像、将其作为墙纸保存并打印图像。

双击撷取窗口将其大小重新调整为撷取图像的实际大小。

单击设置按钮来打开静像画廊设定页面。


保存和打印撷取图像


静像画廊设定

使用静像画廊设定页面来定义静像画廊保存和打印撷取图像的方式。

从电视播放程序控制面板打开静像画廊设定页面

单击设置按钮，然后单击静像画廊选项卡。

从静像画廊打开静像画廊设定页面

单击静像画廊里的设置按钮。

撷取选项	撷取至画廊 撷取静像至静像画廊。 撷取至编号文件 将撷取的图像存储在硬盘上的编号文件里 (pic001.bmp、pic002.bmp...)。  撷取至剪贴板 将撷取的图像置于剪贴板上。 撷取至打印机 将撷取的图像送至打印机。 仅用256种颜色 将撷取图像作为256色文件保存，以节省磁盘空间。
保存选项	若未保存就关闭文件将给警告 如果您未保存撷取的图像就关闭电视播放程序将给予警告。 显示保存图像的路径 显示包含已保存图像的驱动器、文件夹和子文件夹。
工具提示	显示工具提示 显示静像画廊里的工具提示。 显示捷径 显示静像画廊里的快捷键。
总在最上层	将静像画廊保持在其他应用程序之上。
打印选项	图像置于中心 将图像置于页面中心打印 图像大小: 最大化 全页面格式打印 一比一 与原图一样大小打印 双倍 以原图两倍大小打印


打印静像

您可用两种方式打印静像：

从静像画廊

单击静像画廊里您想打印的图像，然后单击静像画廊里的打印按钮。

直接至打印机

单击静像画廊里的设置按钮，然后在静像画廊设置页面里选勾撷取至打印机。当您撷取图像时，图像立即被送至打印机。

您可以在静像画廊设置页面里选勾多重撷取选项；可同时撷取静像至静像画廊、编号文件、剪贴板和打印机。


快捷键

提供单击按键即直接进入指令或对话框的按键或按键组合。也叫“加速键”或“热键”。


工具提示

当您用鼠标指向控制选项时出现的对使用程序有用的协助。


启动文件

Windows启动文件包含一启动Windows时就会启动的应用程序。详情参阅Windows线上帮助。


END GLOSSARY DEFINITIONS


(MACRO)

电视