Copyright: Nápoveda k ATI TV Bar v1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INC
Citation: Nápoveda k ATI TV Bar v1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INCINC.


Úvod

VÍTEJTE v přímé nápovědě k ATI TV Bar

Můžete si současně prohlížet WWW a dívat se na televizi, aniž byste museli měnit velikost oken! ATI TV Bar zobrazuje televizi ve vašem prohlížeči WWW Internet Explorer.

Uživatelé v Severní Americe mohou také pomocí elektronického průvodce programy GuidePlus+ společnosti Gemstar zobrazovat názvy a čísla kanálů, spolu s neustále aktualizovanými informacemi o kanálech.

Poznámka: Průvodce programy je určen výhradně pro Severní Ameriku.

JAK…

používat ATI TV Bar

používat průvodce programy


ATI TV Bar

Spuštění programu ATI TV Bar

1	Spusťte Internet Explorer.

2	V řádku nabídek Exploreru klikněte na Zobrazit., ukažte myší na Panel aplikace Explorer [image] a potom klikněte na ATI Explorer Bar.

Pokud není spuštěn program TV, ATI TV Bar ho otevře a zobrazí v TV Bar. Při ukončení programu ATI TV Bar se také ukončí program TV.

Jestliže je program TV spuštěn, zobrazí se v TV Bar a z pracovní plochy zmizí běžná televizní obrazovka. Při ukončení programu TV Bar se obnoví běžné zobrazení TV na pracovní ploše.

Když změníte velikost Exploreru, zobrazení TV se automaticky přizpůsobí nové velikosti.

Ovládací prvky TV

O kanál níž/výš	Posuvník na ovládání hlasitosti		Vypnutí zvuku


Průvodce programy

Průvodce programy zobrazuje neustále aktualizovaný posuvný seznam všech dostupných kanálů s názvy kanálů (pokud jsou k dispozici) a aktuální program (pokud je k dispozici).  Když dojde na konec seznamu, začne znovu od začátku.

Kliknutím na některý z řádků v průvodci programy se přepnete na vyznačený kanál.

Ovládací prvky průvodce programy

Na začátek	Stránka nahoru/dolů	Pozastavit
Na začátek – přesune průvodce programy na začátek seznamu a potom ho nechá znovu rolovat.

Stránka nahoru - přesune průvodce programy o půl stránky nahoru; Stránka dolů ho přesune o půl stránky dolů.

Pozastavit – ukončuje a spouští rolování.