Copyright: Hjælp til ATI TV Bar v1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INC.
Citation: Hjælp til ATI TV Barv1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INC.


Introduktion

VELKOMMEN til online-hjælpen til ATI TV Bar

Gennemse Web og se tv samtidig uden at ændre størrelse på dine vinduer!  ATI TV Bar viser tv i din Internet Explorer Web Browser.

Nordamerikanske brugere kan også anvende Gemstar’s elektroniske programguide GuidePlus+ til visning af kanalnavne og -numre med konstant opdateret kanalinformation.

Bemærk: programguiden er en nordamerikansk funktion.

SÅDAN …

Bruges ATI TV Bar

Bruges programguiden


ATI TV Bar

Sådan åbnes ATI TV Bar

1	Start Internet Explorer.

2	På Explorer’s menulinie skal du klikke på Vis., pege på Explorer-panel [image], og derefter klikke på ATI Explorer Bar.

Hvis tv ikke kører, åbner ATI TV Bar det og viser det i TV-panelet.  Hvis du lukker ATI TV Bar, lukkes tv også.

Hvis tv kører, vises det i TV-panelet, og det almindelige tv-display forsvinder fra skrivebordet.  Ved lukning af TV-panelet vender tv tilbage til normal visning på skrivebordet.

Hvis du ændrer størrelse på Explorer, tilpasser tv-visningen sig til den nye størrelse.

Tv-kontrolfunktioner

Kanal ned/op	Volumenskyder		Afbryd for lyden


Programguide

Programguiden viser en konstant opdateret rulleliste med alle de tilgængelige kanaler med kanalnavne (hvis de findes) samt det aktuelle program (hvis det findes).  Når slutningen af listen nås, startes forfra.

Klik på en række i Programguiden for at skifte til den angivne kanal.

Kontrolfunktioner i Programguiden

Til top	Side op/ned	Pause
Til top ruller til toppen af listen i Programguiden, hvorefter rulningen genoptages.

Side op ruller en halv side op i Programguiden. Side ned ruller en halv side ned.

Pause stopper og starter rulningen.