Copyright: Hilfe zur ATI TV Bar v1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INC.
Citation: Hilfe zur ATI TV Bar v1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INC.


Einführung

Willkommen zur Onlinehilfe der ATI TV Bar

Surfen Sie im Web und schauen Sie gleichzeitig TV – ohne die Größe der Fenster zu ändern! Mit der ATI TV Bar können Sie TV in Ihrem Internet Explorer Web-Browser anzeigen.

Benutzer in Nordamerika können außerdem den elektronischen Programmführer GuidePlus+ von Gemstar nutzen, um Kanalnamen und -nummern sowie regelmäßig aktualisierte Kanalinformationen anzuzeigen.

Hinweis: Der Programmführer ist nur in Nordamerika verfügbar.

Anleitungen

Verwenden der ATI TV Bar

Verwenden des Programmführers


ATI TV Bar

So öffnen Sie die ATI TV Bar

1	Starten Sie den Internet Explorer.

2	Klicken Sie in der Menüleiste des Explorers auf Ansicht [image], zeigen Sie auf Explorerleiste [image] und klicken Sie auf ATI Explorer Bar.

Falls derzeit kein TV läuft, wird die ATI TV Bar geöffnet und ein Fernsehbild in der TV Bar angezeigt. Das Schließen der ATI TV Bar schließt auch das TV-Programm.

Falls derzeit TV angezeigt wird, erscheint das Fernsehbild in der TV Bar und die normale TV-Anzeige verschwindet von Ihrem Desktop. Durch das Schließen der TV Bar wird das Fernsehbild wieder normal auf dem Desktop angezeigt.

Bei einer Änderung der Größe des Explorer wird die TV-Anzeige automatisch an die neue Größe angepasst.

TV-Steuerelemente

Kanal Auf/Ab	Lautstärkeregler		Stumm


Programmführer

Der Programmführer zeigt eine regelmäßig aktualisierte, scrollbare Liste aller verfügbaren Kanäle mit den Kanalnamen (wenn verfügbar) und dem aktuellen Programm (wenn verfügbar) an. Am Ende der Liste wechselt die Anzeige automatisch wieder zum Anfang.

Klicken Sie auf eine Zeile im Programmführer, um zum angezeigten Kanal zu wechseln.

Steuerelemente im Programmführer

Zum Anfang	Seite Auf/Ab	Pause
Zum Anfang führt einen Bildlauf zum Anfang der Liste im Programmführer durch.

Seite auf führt einen Bildlauf um eine halbe Seite im Programmführer nach oben durch, Seite ab scrollt um eine halbe Seite nach unten.

Pause stoppt und startet das Scrollen.