Copyright: Ayuda de ATI TV Bar v1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INC.
Citation: Ayuda de ATI TV Barv1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INC.


Introducción

BIENVENIDO a la Ayuda en pantalla de ATI TV Bar

¡Navegue en la web y mire televisión al mismo tiempo, sin redimensionar sus ventanas!  ATI TV Bar le permite ver televisión en su navegador Internet Explorer.

Los usuarios norteamericanos también pueden utilizar la guía electrónica de programas Gemstar’s GuidePlus+ para visualizar los números y los nombres de los canales, con información actualizada permanentemente.

Nota: la guía de programas es una función disponible en los Estados Unidos.

CÓMO...

Usar ATI TV Bar

Usar la Guía de programas


ATI TV Bar

Para abrir ATI TV Bar

1	Inicie Internet Explorer.

2	En la barra de menú de Internet Explorer, haga clic en Ver., señale Barra del explorador [image] y haga clic en ATI Explorer Bar.

Si la TV no está funcionando, ATI TV Bar la encenderá y la mostrará en TV Bar.  Si se cierra ATI TV Bar, también se apagará la TV.

Si la TV está funcionando, aparecerá en TV Bar y la pantalla normal de TV desaparecerá de su escritorio.  Al cerrar TV Bar, la TV volverá a visualizarse normalmente en su escritorio.

Si redimensiona Internet Explorer, la imagen de la TV se adaptará automáticamente al nuevo tamaño.

Controles de la TV

Subir/Bajar Canal	Deslizador de volumen		Silenciar


Guía de programas

La Guía de programas muestra una lista de desplazamiento que se actualiza permanentemente con todos los canales disponibles y los nombres de los canales (si están disponibles) y la programación actual (si está disponible).  Cuando llega al final de la lista, comienza nuevamente desde el principio.

Haga clic en una fila de la Guía de programas para cambiar al canal indicado.

Controles de la Guía de programas

Ir al principio	Subir/ Bajar página	Pausa
Ir al principio hace que la Guía de programas se desplace hacia la parte superior de su lista y luego permite que reanude su desplazamiento.

Subir página desplaza la Guía de programas hacia arriba, de a media página por vez; Bajar página la desplaza hacia debajo, de a media página por vez.

Pausa detiene e inicia el desplazamiento.