Copyright: Guida di ATI TV Bar v1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INC.
Citation: Guida di ATI TV Bar v1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INC.


Introduzione

BENVENUTI alla Guida in linea di ATI TV Bar

Questa funzione permette di esplorare l'Internet e di guardare TV contemporaneamente senza bisogno di ridimensionare le finestre di visualizzazione. ATI TV Bar visualizza direttamente TV sul browser Web Explorer.

Gli utenti del Nord America possono utilizzare anche la guida elettronica ai programmi GuidePlus+ di Gemstar per visualizzare i nomi ed i numeri dei canali nonché informazioni continuamente aggiornate sui canali.

Nota: la guida ai programmi è una funzione disponibile solo nel Nord America.

COME…

Uso di ATI TV Bar

Uso della Guida ai programmi


ATI TV Bar

Come aprire ATI TV Bar

1	Avviare Internet Explorer.

2	Nella barra del menu di Explorer, fare clic su Visualizza., selezionare la Barra di Explorer [image], quindi ATI Explorer Bar.

Se TV non è in esecuzione, ATI TV Bar provvede ad avviarlo visualizzandolo su TV Bar.  TV viene chiuso appena si esce da ATI TV Bar.

Se TV è già in esecuzione, l'applicazione lo visualizza su TV Bar, rimuovendo dal desktop la normale finestra di visualizzazione di TV, che torna ad essere visualizzata sul desktop appena si chiude TV Bar.

Se si ridimensiona Explorer, la finestra di visualizzazione di TV si adatta automaticamente alle nuove dimensioni.

Comandi TV

Selezione canale	Scorrimento volume		Disattiva


Guida ai programmi

La Guida ai programmi visualizza un elenco costantemente aggiornato di tutti i canali disponibili nonché i relativi nomi (se presenti) e il programma corrente (se disponibile). Alla fine dell'elenco, la Guida si riposiziona nuovamente all'inizio.

Fare clic su una riga della Guida ai programmi per passare al canale selezionato.

Comandi della Guida ai programmi

Torna all'inizio	PGSU/ PGGIÙ	Pausa
Torna all'inizio - Riposiziona la Guida all'inizio dell'elenco per permettere di scorrere nuovamente l'intero elenco.

PGSU - Permette alla Guida ai programmi di scorrere l'elenco verso l'alto di mezza pagina per volta; PGGIÙ - Permette alla Guida dei programmi di scorrere l'elenco verso il basso di mezza pagina per volta.

Pausa - Permette di interrompere e di riprendere lo scorrimento dell'elenco.