Copyright: ATI TV Bar ヘルプ バージョン 1.0 (c)2000 ATI TECHNOLOGIES INC.
Citation: ATI TV Bar ヘルプ バージョン 1.0 (c)2000 ATI TECHNOLOGIES INC.


はじめに

ATI TV Bar オンラインヘルプへようこそ

ウィンドウのサイズを変更することなく、同時に Web をブラウズしたり TV を見たりできます！ATI TV Bar は Internet Explorer Web ブラウザに TV を表示します。

北米にお住いのユーザは、刻々と更新されるチャンネル情報と共に、Gemstar 社の GuidePlus+ オンライン プログラム ガイドを使ってチャンネル名やチャンネル数を表示することもできます。

注意: プログラム ガイドは北米使用の機能です。

使用方法�

ATI TV Barを使用する

プログラム ガイドを使用する


ATI TV Bar

ATI TV Bar を開くには、次の指示に従ってください。

1	Internet Explorer を起動します。

2	Explorer のメニューバーで [表示] [image] をクリックし、[エクスプローラ バー] [image] を選択してから、[ATI Explorer Bar] をクリックします。

TV が稼動していないときは、ATI TV Bar がその画面を開き TV Bar に表示します。ATI TV Bar を閉じると TV の画面も閉じます。

TV が稼動しているときは、TV Bar に表示されます。そして、通常の TV 画面はデスクトップに見えなくなります。TV Bar を閉じると、デスクトップは通常の TV 画面に戻ります。

Explorer のサイズを変更すると、TV 表示は自動的に新しいサイズに合わせます。

TV コントロール

チャンネル 下/上	ボリュームスライダ		ミュート


プログラム ガイド

プログラム ガイドは、チャンネル名と現在のプログラムと共に、刻々と更新される利用可能なチャンネルすべてのリストを表示します。リストの終わりに来ると、もう一度最初に戻って開始します。

プログラム ガイドの行をクリックして、指示されたチャンネルに切り替えます。

プログラム ガイド コントロール

トップへ	ページ 上/下	一時停止
トップへ はプログラム ガイドをリストのトップにスクロールし、スクロールを再開させます。

ページ上へ は プログラム ガイドを半ページ上にスクロールします; ページ下へ は半ページ下にスクロールします。

一時停止はスクロールを停止したり、開始したりします。