Copyright: ATI TV Bar 도움말  버전1.0 (C) 2000 ATI TECHNOLOGIES INC.
Citation: ATI TV Bar 도움말 버전1.0 (C) 2000 ATI TECHNOLOGIES INC.


소개

ATI TV Bar 온라인 도움말에 오신 것을 환영합니다.

윈도우 창 크기를 조절할 필요없이, 웹 브라우징과 TV 시청을 동시에 할 수 있습니다!  ATI TV Bar는 Internet Explorer 웹 브라우저에 TV가 나오도록 해 줍니다.

북미 사용자들은 또한 Gemstar's GuidePlus+ 전자 프로그램 가이드를 사용하면 채널 이름과 번호가 표시되며 채널 정보가 지속적으로 업데이트 됩니다.

주의: 프로그램 가이드는 북미용 특별 기능입니다.

사용법

ATI TV Bar사용하기

프로그램 가이드 사용하기


ATI TV Bar

ATI TV Bar 여는 법

1	Internet Explorer를 시작하십시오.

2	Explorer의 메뉴바에서, 보기 [image] 를 클릭하고, 탐색 창으로 간 다음 [image], ATI Explorer Bar를 클릭하십시오.

만약  TV가 시작되어 있지 않으면, ATI TV Bar가 TV를 시작하고, TV Bar에 나타내 줍니다.  ATI TV Bar를 닫으면 TV도 함께 닫힙니다.

TV가 시작되어 있으면, TV Bar에 나타나게 되고, 데스크탑에서 일반 TV 디스플레이가 사라집니다.  TV Bar를 닫으면 데스크탑에 TV에서 일반 디스플레이 형식으로 표시 형식이 바뀝니다.

Explorer의 크기를 조절하면, TV 디스플레이가 자동으로 새로 설정된 크기로 변합니다.

TV 조절

채널 바꾸기	볼륨 슬라이더		음소거


프로그램 가이드

프로그램 가이드는 채널번호(사용 가능한 경우)와 현재 프로그램(사용 가능한 경우)정보와 함께 사용 가능한 모든 채널을 스크롤링 리스트 형식으로 나타내 주며 이를 지속적으로 업데이트해 줍니다.  리스트의 맨 끝까지 가면, 다시 처음으로 돌아와 시작됩니다.

프로그램 가이드에서 원하는 채널의 줄을 클릭하면 표시된 채널로 전환 됩니다.

프로그램 가이드 조절

맨 위로	페이지 위로/아래로	일시중지
맨 위로를 선택하면 리스트의 맨 위로 가서 스크롤링을 재시작할 수 있습니다.

페이지 위로를 선택하면 반 페이지 위로 가게 해 줍니다; 페이지 아래를 선택하면 반 페이지 아래로 갈 수 있습니다.

일시중지를 선택하면 스크롤링을 정지 시키고 다시 시작할 수 있습니다.