Copyright: Help ATI TV Bar  v1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INC.
Citation: Help ATI TV Bar  v1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INC.


Inleiding

WELCOME bij de on line Help ATI TV Bar

Surf op het Web en kijk TV tegelijkertijd zonder dat u het formaat van de vensters moet wijzigen!  ATI TV Bar geeft TV weer in Internet Explorer.

Gebruikers in de VS kunnen de elektronische programmagids GuidePlus+ van Gemstar gebruiken om de namen en nummers van kanalen weer te geven; deze worden voortdurend bijgewerkt.

Opmerking: De programmagids is een voorziening die enkel in de VS beschikbaar is.

HOE…

ATI TV Bar gebruiken

De programmagids gebruiken


ATI TV Bar

ATI TV Bar openen

1	Start Internet Explorer.

2	Klik op Beeld in de menubalk van Internet Explorer [image], wijs naar Explorer-Balk [image], en klik op ATI Explorer Bar.

Als TV niet actief is, wordt deze geopend door ATI TV Bar, en weergegeven in de TV Bar.  Als u ATI TV Bar afsluit, wordt ook TV afgesloten.

Als TV actief is, wordt dit weergegeven in TV Bar en verdwijnt de gewone TV-weergave van uw bureaublad.  Als u TV Bar afsluit, keert de normale TV-weergave terug naar uw bureaublad.

Als u het formaat van Explorer wijzigt, past de TV-weergave zich automatisch aan aan het nieuwe formaat.

Bediening TV

Kanaal  hoger/lager	Volumeregelaar		Dempen


Program Guide

Programmagids

De Programmagids geeft een voortdurend bijgewerkte, rollende lijst weer van alle beschikbare kanalen met de respectieve kanaalnamen (indien beschikbaar) en het huidige programma (indien beschikbaar).  Als het einde van de lijst is bereikt, wordt er weer bovenaan begonnen.

Klik op een rij in de Programmagids om het aangegeven kanaal te activeren.

Bediening Programmagids

Naar boven	Pagina omhoog/ omlaag	Pauze
Met Naar boven keert Programmagids terug naar het begin van de lijst en begint dan opnieuw te rollen.

Als u op Pagina omhoog klikt, gaat Programmagids een halve pagina omhoog; als u op Pagina omlaag klikt, een halve pagina omlaag.

Met Pauze kunt het rollen stoppen en weer starten.