Copyright: Hjelp for ATI TV Bar v1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INC.
Citation: Hjelp for ATI TV Bar v1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INC.


Innledning

VELKOMMEN til elektronisk Hjelp for ATI TV Bar

Nå kan du surfe på nettet og se på TV samtidig, uten å måtte endre størrelse på vinduene dine Med ATI TV Bar kan du vise TV i nettleseren din.

Nordamerikanske brukere kan også bruke den elektroniske programoversikten Gemstar’s GuidePlus+ til å vise kanalnavn og -numre, samt kontinuerlig oppdatert kanalinformasjon.

Obs! Programoversikten er en nordamerikansk funksjon.

GJØR FØLGENDE FOR Å ...

Bruke ATI TV Bar

Bruke programoversikten


 ATI TV Bar

Slik åpner du ATI TV Bar

1	Start Internet Explorer.

2	Velg Vis [image] på menylinjen i Internet Explorer, gå til Explorer-feltet og klikk [image] ATI Explorer Bar.

Hvis TV ikke allerede er åpnet, startes programmet og vises i TV Bar.  Hvis du lukker ATI TV Bar, lukker du også TV.

Hvis TV er i åpnet, vises programmet i TV Bar, og den vanlige TV-skjermen forsvinner fra skrivebordet.  Hvis du lukker TV Bar, går TV tilbake til normal visning på skrivebordet.

Hvis du endrer størrelsen på Explorer, tilpasser TV seg automatisk til den nye størrelsen.

TV-kontroller

Kanal ned/opp	Volumkontroll		Demp


Programoversikt

Programoversikten viser en kontinuerlig oppdatert rulleliste med alle tilgjengelige kanaler, inkludert eventuelle kanalnavn og gjeldende program (hvis tilgjengelig).  Når oversikten når slutten av listen, begynner den på nytt fra begynnelsen.

Klikk på en rad i programoversikten hvis du vil bytte til den aktuelle kanalen.

Kontroller i programoversikten

Til toppen	Side opp/ned	Pause
Med Til toppen kan du rulle programoversikten til toppen av listen og deretter fortsette rullingen.

Med Side opp kan du rulle programoversikten en halv side opp. Med Side ned ruller du den en halv side ned.

Med Pause kan du stoppe og starte rullingen.