Copyright: ATI TV Bar-hjälp v1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INC.
Citation: ATI TV Bar-hjälp  v1.0 ©2000 ATI TECHNOLOGIES INC.


VÄLKOMMEN till hjälpen för ATI TV Bar

Du kan surfa på webben och titta på TV samtidigt - utan att behöva ändra fönstrens storlek! ATI TV Bar visar TV-program i webbläsaren Internet Explorer.

Nordamerikanska användare har dessutom tillgång till Gemstars GuidePlus+, en elektronisk programtablå som visar kanalnamn och -nummer samt kontinuerligt uppdaterad kanalinformation.

OBS: Programtablån är en nordamerikansk funktion.

HUR DU…

Använder ATI TV Bar

Använder programtablån


ATI TV Bar

Så här öppnar du ATI TV Bar

1	Starta Internet Explorer.

2	Klicka på Visa i Explorers menyrad [image], peka på Explorer-fält [image] och klicka sedan på ATI Explorer Bar.

Om TV inte är startad kommer den att startas av ATI TV Bar, som visar den i TV-fältet. TV avslutas automatiskt när du avslutar ATI TV Bar.

Om TV är startad kommer den att visas i TV-fältet och den normala TV-bilden försvinner då från skrivbordet. När du avslutar TV Bar återgår TV till normal visning på skrivbordet.

Om du ändrar storlek på Explorer-fönstret anpassas TV-bilden automatiskt till den nya storleken.

TV-reglage

Kanal upp/ned	Skjutreglage för ljudvolym		Tyst


Programtablå

Programtablån visar en bläddrande lista som uppdateras kontinuerligt och visar alla tillgängliga kanaler tillsammans med kanalens namn (om tillgängligt) och det aktuella programmet (om tillgängligt). När den når slutet på listan börjar den om igen från början.

Klicka på en rad i programtablån när du vill byta till den angivna kanalen.

Programtablåns reglage

Till början	PgUp/ PgDn	Paus
Till början bläddrar programtablån till början på listan. Därefter återupptas bläddringen.

PgUp bläddrar programtablån en halv sida uppåt. PgDn bläddrar en halv sida nedåt.

Paus stoppar och startar bläddringen.