Ενεργοποιεί την προσομοίωση ομίχλης με πίνακα.

Το Direct3D καθορίζει ότι ένα NVIDIA GPU με επιτάχυνση υλικού Direct3D , θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί προσομοίωση ομίχλης, είτε με χρήση κορυφών είτε με χρήση πίνακα.

Σημείωση: Μερικά παιχνίδια δεν χρησιμοποιούν σωστά τις δυνατότητες του υλικού Direct3D και περιμένουν υποστήριξη πίνακα για την προσομοίωση ομίχλης. Η ενεργοποίηση της επιλογής αυτής διασφαλίζει ότι τα παιχνίδια αυτά θα εκτελούνται σωστά με το NVIDIA GPU.


Αναγκάζει το υλικό να προσαρμόσει αυτόματα το βάθος του Ζ-buffer στην τιμή που απαιτεί η εφαρμογή.

Σημείωση: Εκτός και αν η εργασία σας απαιτεί οπωσδήποτε ένα συγκεκριμένο βάθος Z-buffer, είναι προτιμότερο να διατηρήσετε αυτή την επιλογή ενεργοποιημένη. Εάν η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη, μόνο οι εφαρμογές με βάθος λειτουργίας Z-buffer που αντιστοιχούν στο βάθος της τρέχουσας διαμόρφωσης του λογισμικού, μπορούν να εκτελεστούν.


Ενεργοποιεί μια εναλλακτική τεχνική προσωρινής αποθήκευσης βάθους.

Η ενεργοποίηση της επιλογής αυτής επιτρέπει στο υλικό να χρησιμοποιήσει έναν διαφορετικό μηχανισμό προσωρινής αποθήκευσης βάθους σε εφαρμογές 16-bit, που μπορεί να παράγει υψηλότερη ποιότητα φωτοαπόδοσης των εικόνων 3D.


Ενεργοποιεί το λογότυπο NVIDIA στο Direct3D.

Με την ενεργοποίηση της επιλογής αυτής εμφανίζεται το λογότυπο της NVIDIA στην κάτω γωνία της οθόνης ενώ εκτελούνται οι εφαρμογές Direct3D.


Το NVIDIA NVIDIA GPU που διαθέτετε, μπορεί να δημιουργεί αυτόματα απεικονίσεις ΜΙΡ για την αύξηση της απόδοσης μεταφοράς υφών στον δίαυλο και παρέχει υψηλότερη απόδοση της εφαρμογής.

Σημείωση: Ωστόσο, μερικές εφαρμογές ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη δημιουργία απεικονίσεων ΜΙΡ. Για να διορθώσετε τα τυχόν προβλήματα, ελαττώστε τον αριθμό των επιπέδων απεικονίσεων ΜΙΡ που δημιουργούνται αυτόματα, ωσότου οι εικόνες να εμφανίζονται σωστά. Η ελάττωση του αριθμού των επιπέδων απεικονίσεων ΜΙΡ συχνά μπορεί να εξαλείψει την εσφαλμένη ευθυγράμμιση της υφής ή “ραφή”, αλλά σε βάρος κάποιου μέρους της απόδοσης.


Ρυθμίζει τη διαμόρφωση του Επιπέδου Λεπτομέρειας (Level of Detail - LOD) των απεικονίσεων MIP.

Μια χαμηλότερη διαμόρφωση δίνει καλύτερη ποιότητα εικόνας, ενώ μια υψηλότερη διαμόρφωσης παρέχει αυξημένη απόδοση της εφαρμογής. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πέντε προκαθορισμένων τιμών προτίμησης, που κυμαίνονται από “Βέλτιστη ποιότητα εικόνας” (Best Image Quality) έως “Βέλτιστη απόδοση” (Best Performance).Εμφανίζει έναν κατάλογο με τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις (ή «φινιρίσματα») που έχετε αποθηκεύσει.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση, επιλέξτε ένα στοιχείο από τον κατάλογο και κάντε κλικ στο Εφαρμογή.


Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίστηκαν στο πλαίσιο διαλόγου “More Direct3D” (Περισσότερες ρυθμίσεις Direct3D) ως προσαρμοσμένο “φινίρισμα”.

•	Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις κατόπιν θα προστεθούν στον διπλανό κατάλογο.

•	Όταν εντοπίσετε τις βέλτιστες ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι Direct3D, η αποθήκευση των ρυθμίσεων ως προσαρμοσμένο φινίρισμα, επιτρέπει τη γρήγορη διαμόρφωση του Direct3D πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι και εξαλείφει την ανάγκη μενομωμένου ορισμού της κάθε παραμέτρου.


Κάντε κλικ για να διαγράψετε την τρέχουσα προσαρμοσμένη ρύθμιση που έχει επιλεγεί στον κατάλογο.


Κάντε κλικ για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.


Κάντε κλικ για να εμφανίσετε ένα πλαίσιο διαλόγου το οποίο σας επιτρέπει να προσαρμόσετε πρόσθετες ρυθμίσεις Direct3D.


Σύρετε τα χειριστήρια ολίσθησης για να αλλάξετε το σχήμα διευθυνσιοδότησης υφών του υλικού για τα texel (texture elements – στοιχεία υφής).

Η αλλαγή των τιμών αυτών αλλάζει το που ορίζεται η αρχή των αξόνων για τα texel. Οι προεπιλεγμένες τιμές πληρούν τις προδιαγραφές του Direct3D. Κάποιες εφαρμογές λογισμικού ενδέχεται να αναμένουν τον ορισμό της αρχής των αξόνων για τα texel κάπου αλλού. Η ποιότητα εικόνας τέτοιων εφαρμογών θα βελτιωθεί εάν επαναπροσδιοριστεί ο αρχή των αξόνων των texel. Χρησιμοποιήστε το συρόμενο χειριστήριο για να ρυθμίσετε την αρχή των αξόνων των texel οπουδήποτε μεταξύ της επάνω αριστερής γωνίας και του κέντρου του texel.


Αυτό επιτρέπει στο NVIDIA GPU να χρησιμοποιήσει μέχρι το προσδιορισμένο ποσό μνήμης συστήματος για αποθήκευση υφών (πέρα από τη μνήμη που είναι εγκατεστημένη στην ίδια την κάρτα γραφικών).

Σημείωση: Το μέγιστο ποσό μνήμης συστήματος που μπορεί να δεσμευτεί για αποθήκευση υφών υπολογίζεται βάση του ποσού της φυσικής μνήμης RAM που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Όσο πιο πολλή είναι η μνήμη RAM του συστήματος, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τιμή που θα μπορέσετε να ορίσετε.

Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο στις κάρτες γραφικών PCI, ή κάρτες γραφικών AGP, που λειτουργούν σε κατάσταση συμβατότητας με PCI.


Περιορίζει τον αριθμό των πλαισίων που μπορεί να προετοιμάσει η κεντρική μονάδα επεξεργασίας πριν την επεξεργασία τους από το ολοκληρωμένο κύκλωμα γραφικών, όταν είναι απενεργοποιημένος ο κατακόρυφος συγχρονισμός.

Σημείωση: Σε μερικές περιπτώσεις, όσο μεγαλύτερος είναι ο επιτρεπτός αριθμός των πλαισίων που έχουν ήδη φωτοαποδοθεί, τόσο μεγαλύτερη ενδέχεται να είναι η “καθυστέρηση εισόδου” στην απόκριση συσκευών όπως είναι τα χειριστήρια (joysticks), τα gamepad ή τα πληκτρολόγια. Ελαττώστε την τιμή αυτή εάν παρατηρείται αξιοσημείωτη καθυστέρηση στην απόκριση των συσκευών εισόδου που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας ενόσω παίζετε παιχνίδια.


Απενεργοποιεί την υποστήριξη από το πρόγραμμα οδήγησης των βελτιωμένων εντολών που χρησιμοποιούνται από ορισμένες κεντρικές μονάδες επεξεργασίας.

Μερικές κεντρικές μονάδες επεξεργασίας υποστηρίζουν πρόσθετες εντολές 3D οι οποίες συμπληρώνουν το NVIDIA GPU που διαθέτετε και βελτιώνουν την απόδοση στα παιχνίδια 3D ή εφαρμογές. Με την επιλογή αυτή μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη των προγραμμάτων οδήγησης για αυτές τις πρόσθετες εντολές 3D. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για λόγους σύγκρισης απόδοσης ή για την αντιμετώπιση προβλημάτων.


Επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης την εξαγωγή τρισδιάστατων μορφών εικονοστοιχείων έτσι ώστε οι εφαρμογές OpenGL να μπορούν να είναι τρισδιάστατες και να επιτρέπουν τη χρήση γυαλιών με κλείστρα.


Επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης την εξαγωγή μορφών εικονοστοιχείων υπέρθεσης έτσι ώστε οι εφαρμογές OpenGL να επιτρέπουν τη χρήση υπερθέσεων.


Επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης OpenGL να εκχωρεί μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης παρασκηνίου και μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης βάθους στην ίδια ανάλυση της οθόνης.

•	Όταν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (μαρκαρισμένη), οι εφαρμογές OpenGL που δημιουργούν πολλαπλά παράθυρα χρησιμοποιούν τη μνήμη βίντεο πιο αποτελεσματικά και εμφανίζουν βελτιωμένη απόδοση.

•	Όταν η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το πρόγραμμα οδήγησης OpenGL εκχωρεί μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης παρασκηνίου και μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης βάθους για κάθε παράθυρο που δημιουργείται από την εφαρμογή.


Ορίζει τις βέλτιστες παραμέτρους για την επιλεγμένη εφαρμογή OpenGL. Κάντε κλικ στο βελάκι με κατεύθυνση προς τα κάτω για να εμφανίσετε έναν κατάλογο εφαρμογών και στη συνέχεια επιλέξτε μία από αυτές.


Η επιλογή αυτή καθορίζει εάν υφές ενός συγκεκριμένου βάθους χρώματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως προεπιλογή σε εφαρμογές OpenGL.

•	Η επιλογή Use desktop color depth (Χρήση του βάθους χρώματος επιφάνειας εργασίας) χρησιμοποιεί πάντα υφές του βάρθους χρώματος στο οποίο εκτελείται επί του παρόντος η επιφάνεια εργασίας των Windows που διαθέτετε.

•	Οι επιλογές Always use 16 bpp και Always use 32 bpp κάνουν υποχρεωτική χρήση υφών του καθορισμένου βάθους χρώματος, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις της επιφάνειας εργασίας σας.


Η επιλογή αυτή καθορίζει τη λειτουργία αναστροφής της περιοχής προσωρινής αποθήκευσης για εφαρμογές OpenGL πλήρους οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε από τη μέθοδο μεταφορά κατά τμήματα ή τη μέθοδο αυτόματη επιλογή.

Η αυτόματη επιλογή επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης να καθορίσει την καλύτερη μέθοδο με βάση τη διαμόρφωση του υλικού σας.


Καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο κατακόρυφος συγχρονισμός στο OpenGL.

•	Always off (Πάντα απενεργοποιημένο). Απενεργοποιεί πάντα τον κατακόρυφο συγχρονισμό στις εφαρμογές OpenGL.

•	Off by default (Απενεργοποίηση ως προεπιλογή). Διατηρεί τον κατακόρυφο συγχρονισμό απενεργοποιημένο εκτός και αν μια συγκεκριμένη επιλογή απαιτεί να είναι ενεργοποιημένος.

•	On by default (Ενεργοποίηση ως προεπιλογή). Διατηρεί τον κατακόρυφο συγχρονισμό ενεργοποιημένο εκτός και αν μια συγκεκριμένη επιλογή απαιτεί να είναι απενεργοποιημένος.


Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ως προσαρμοσμένο «φινίρισμα», το οποίο προστίθεται εν συνεχεία στον διπλανό κατάλογο.

Όταν βρείτε τις βέλτιστες ρυθμίσεις για τη συγκεκριμένη εφαρμογή OpenGL, η αποθήκευση των ρυθμίσεων ως προσαρμοσμένο φινίρισμα, επιτρέπει τη γρήγορη διαμόρφωση του OpenGL πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα και εξαλείφει την ανάγκη ξεχωριστού ορισμού της κάθε παραμέτρου.


Σύρετε τα χειριστήρια ολίσθησης για να ρυθμίσετε τις τιμές της φωτεινότητας, της αντίθεσης ή του γάμμα για το επιλεγμένο κανάλι χρώματος.

Οι ρυθμίσεις ελέγχου του χρώματος σας βοηθούν να εξισορροπείτε τις μεταβολές στη φωτεινότητα μεταξύ μιας εικόνας εισόδου και της προβολής της σε μια συσκευή οθόνης. Όταν εργάζεστε με εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να λάβετε πιο ακριβή αναπαραγωγή του χρώματος σε εικόνες (όπως είναι οι φωτογραφίες) όταν εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Επίσης, πολλά παιχνίδια με επιτάχυνση 3D, ενδέχεται να εμφανίζονται πολύ σκοτεινά για να μπορείτε να τα παίξετε. Η αύξηση της τιμής της φωτεινότητας και/ή του γάμμα εξ ίσου σε όλα τα κανάλια, θα κάνει αυτά τα παιχνίδια να εμφανίζονται φωτεινότερα, έτσι ώστε να είναι ευκολότερο να τα παίξετε.


Κάντε κλικ στο βελάκι με κατεύθυνση προς τα κάτω για να επιλέξετε το κανάλι χρώματος που ελέγχεται από τα συρόμενα χειριστήρια. Μπορείτε να ρυθμίσετε το κόκκινο, το πράσινο ή το μπλε κανάλι ξεχωριστά ή όλα ταυτόχρονα.


Το Digital Vibrance (Ψηφιακή ζωντάνια) σας δίνει μεγαλύτερο έλεγχο του διαχωρισμού και την έντασης του χρώματος, με αποτέλεσμα πιο φωτεινές και καθαρές εικόνες σε όλες τις εφαρμογές σας.

Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια ολίσθησης για να ορίσετε αυτά τα επίπεδα της Ψηφιακής Ζωντάνιας: Off, Low, Medium, High, και Max


Γραφική αναπαράσταση της καμπύλης χρώματος. Η καμπύλη αυτή θα μεταβάλλεται σε πραγματικό χρόνο, καθώς ρυθμίζετε την αντίθεση, τη φωτεινότητα ή το γάμμα.


Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε αυτόματα τις προσαρμογές χρώματος που έχετε κάνει αφού μετά την επανεκκίνηση των Windows.

Σημείωση: Εάν ο υπολογιστής σας λειτουργεί σε δίκτυο, το χρώμα θα ρυθμιστεί αφού συνδεθείτε στα Windows


Εμφανίζει έναν κατάλογο των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το χρώμα που αποθηκεύσατε.

Για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση, επιλέξτε ένα στοιχείο από τον κατάλογο.


Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις για το χρώμα ως προσαρμοσμένη ρύθμιση. Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις κατόπιν θα προστεθούν στον διπλανό κατάλογο.


Κάντε κλικ για να διαγράψετε την τρέχουσα προσαρμοσμένη ρύθμιση που έχει επιλεγεί στον κατάλογο.


Κάντε κλικ για να επαναφέρετε όλες τις τιμές για το χρώμα στις εργοστασιακές προεπιλογές του υλικού.


Κάντε κλικ για να επιλέξετε τη λειτουργία συγχρονισμού της οθόνης σας ή της προβολής σας:

•	Η επιλογή Auto-Detect (Αυτόματη Ανίχνευση) επιτρέπει στα Windows να λαμβάνουν τις σωστές πληροφορίες συγχρονισμού απευθείας από την ίδια την οθόνη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Παρατηρήστε ότι ενδέχεται ορισμένες παλαιότερες οθόνες να μην υποστηρίζουν το χαρακτηριστικό αυτό.

•	Η επιλογή General Timing Formula(GTF – Γενική Φόρμουλα Συγχρονισμού) χρησιμοποιείται κατά κανόνα από την πλειονότητα των νέων οθονών ή προβολών.

•	Το Discrete Monitor Timings (DMT – Ξεχωριστοί Συγχρονισμοί Οθόνης) είναι μια παλαιότερη τυπική λειτουργία που χρησιμοποιείται ακόμα σε ορισμένες οθόνες. Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εφόσον η οθόνη σας ή η προβολή σας απαιτεί DMT.


Προσθέτει το εικονίδιο NVIDIA Media Center στη γραμμή εργασιών των Windows.

•	To εικονίδιο σάς επιτρέπει να εφαρμόζετε οποιαδήποτε από τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις Direct3D, OpenGL ή χρώματος άμεσα από ένα εύχρηστο αναδυόμενο μενού.

•	Το μενού περιέχει επίσης στοιχεία για την επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων και για την πρόσβαση στο πλαίσιο διαλόγου Display Properties (Ιδιότητες οθόνης).


Κάντε κλικ για να επιλέξετε το εικονίδιο που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για να  δηλώσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Media Center στη γραμμή εργασιών των Windows.

1.	Επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε από αυτά που εμφανίζονται στον κατάλογο.

2.	Στη συνέχεια κάντε κλικ στο «Apply» (Εφαρμογή) για να ενημερώσετε το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών.


Ενεργοποιεί την nΠροβολή Desktop Manager προσθέτοντας την επιλογής nΠροβολή Ρυθμίσεων στο μενού της επιφάνειας εργασίας.

Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας σας, κατόπιν κάντε κλικ στο nΠροβολή Ρυθμίσεων για να εμφανίσετε τον πίνακα ιδιοτήτων nΠροβολή Desktop Manager.


Κάντε κλικ για να ανοίξετε τον πίνακα ιδιοτήτων nΠροβολή Desktop Manager αφού πρώτα ενεργοποιήσετε την επιλογή Enable Desktop Manager.

Ο πίνακας ιδιοτήτων nΠροβολή Desktop Manager σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ποικιλία χαρακτηριστικών του Desktop Manager, για μονές και πολλαπλές επιφάνειες εργασίας και προβολές (οθόνες).


Οι επιλογές αυτές σας επιτρέπουν να καθορίζετε τη θέση της εικόνας στην επίπεδη οθόνη που διαθέτετε όταν χρησιμοποιείται σε αναλύσεις χαμηλότερες από τη μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση.


Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να ρυθμίσετε τη θέση της επιφάνειας εργασίας στην οθόνη σας.


Κάντε κλικ για να επαναφέρετε την επιφάνεια εργασίας στην προεπιλεγμένη θέση της για την τρέχουσα ανάλυση και ρυθμό ανανέωσης.


Επιλέξτε τη συσκευή οθόνης (οθόνη, ψηφιακή επίπεδη οθόνη ή τηλεόραση), ανάλογα με το ποιες συσκευές υποστηρίζει η κάρτα γραφικών που βασίζεται στο NVIDIA GPU.


Κάντε κλικ για να ανοίξετε ένα παράθυρο όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της ενεργής συσκευής οθόνης.


Κάντε κλικ για να δηλώσετε τις ρυθμίσεις για την τρέχουσα μορφή και την χώρα που χρησιμοποιούνται για την έξοδο σε τηλεόραση.


Κάντε κλικ για να ανοίξετε ένα παράθυρο όπου μπορείτε να προσδιορίσετε μια συγκεκριμένη μορφή εξόδου για τηλεόραση.


Ο κατάλογος αυτός σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μορφή εξόδου για τηλεόραση με βάση τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Σημείωση: Εάν η χώρα σας δεν βρίσκεται στον κατάλογο, επιλέξτε τη χώρα που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή σας.


Κάντε κλικ για να προσδιορίσετε τον τύπο του σήματος εξόδου που στέλνεται στην τηλεόραση.

•	Εάν έχετε το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης, ή έξοδος S-Video γενικά θα παρέχει έξοδο υψηλότερης ποιότητας από την έξοδο σήματος βίντεο Composite.

•	Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο του σήματος που πρέπει να ορίσετε, επιλέξτε τη ρύθμιση Auto-select (Αυτόματη επιλογή).


Κάντε κλικ στα κουμπιά με τα βέλη για να ρυθμίσετε τη θέση της επιφάνειας εργασίας στην τηλεόραση.

Σημείωση: Εάν η εικόνα της τηλεόρασης εμφανίζεται κωδικοποιημένη ή είναι κενή λόγω επιλογής υπερβολικής τιμής ρύθμισης, απλά περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Η εικόνα επιστρέψει αυτόματα στην προεπιλεγμένη της θέση, και μπορείτε να ξεκινήσετε και πάλι τις ρυθμίσεις σας. Όταν τοποθετήσετε την επιφάνεια εργασίας στο σημείο που επιθυμείτε, κάντε κλικ στο κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις περάσει το χρονικό διάστημα των 10 δευτερολέπτων.


Κάντε κλικ για να επαναφέρετε την επιφάνεια εργασίας στην προεπιλεγμένη θέση της στην τηλεόραση για την τρέχουσα ανάλυση.


Σύρετε τα χειριστήρια ολίσθησης για να ρυθμίσετε τις τιμές της φωτεινότητας της εικόνας της τηλεόρασης.


Σύρετε τα χειριστήρια ολίσθησης για να ρυθμίσετε την αντίθεση της εικόνας της τηλεόρασης.


Σύρετε τα χειριστήρια ολίσθησης για να ρυθμίσετε τον κορεσμό χρωμάτων της εικόνας της τηλεόρασης.


Σύρετε τα χειριστήρια της ολίσθησης για να ρυθμίσετε το ποσό του φίλτρου τρεμοπαίγματος που θέλετε να εφαρμοστεί στο σήμα της τηλεόρασης.

Σημείωση: Συνιστάται να απενεργοποιήσετε πλήρως το φίλτρο για το τρεμόπαιγμα κατά την αναπαραγωγή ταινιών DVD με αποκωδικοποιητή υλικού.


Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια αυτά για να ρυθμίσετε την ποιότητα της αναπαραγωγής DVD στην οθόνη σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε ανεξάρτητα τη φωτεινότητα, την αντίθεση, την απόχρωση και τον κορεσμό για να πετύχετε τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας κατά την αναπαραγωγή βίντεο ή ταινιών DVD στον υπολογιστή σας.Ρυθμίζει τη συχνότητα του πυρήνα και της μνήμης του NVIDIA GPU που διαθέτετε.


Ορίζει την ταχύτητα ρολογιού του πυρήνα του NVIDIA GPU που διαθέτετε.


Καταδεικνύει την ταχύτητα ρολογιού του πυρήνα σε Megahertz.


Ορίζει την ταχύτητα ρολογιού της διασύνδεσης μνήμης της κάρτας γραφικών που διαθέτετε.


Καταδεικνύει την ταχύτητα ρολογιού της διασύνδεσης μνήμης σε Megahertz.


Ελέγχει τις ρυθμίσεις της νέας συχνότητας ρολογιού για σταθερότητα, πριν αυτές εφαρμοστούν.

Σημείωση: Θα πρέπει να ελέγξετε τις όποιες νέες ρυθμίσεις που διαφέρουν από τις προεπιλογές του κατασκευαστή, πριν αυτές μπορέσουν να εφαρμοστούν μόνιμα.


Η χρήση αυτής της επιλογής θα διασφαλίσει ότι οι όποιες νέες ρυθμίσεις που κάνατε στις συχνότητες ρολογιού θα εφαρμόζονται αυτόματα κάθε φορά που ξεκινούν τα Windows.

Σημείωση: Μπορείτε να παρακάμψετε την αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού κατά την εκκίνηση, έχοντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενόσω ξεκινούν τα Windows. Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl αμέσως μετά τη σύνδεσή σας στα Windows.


Μηδενίζει όλες τις δυνατότητες ρύθμισης του ρολογιού και αναγκάζει την επανανίχνευση του υλικού των γραφικών πριν τα χειριστήρια μπορέσουν να ενεργοποιηθούν και πάλι.

Σημείωση: Συνιστάται να εκτελείτε μηδενισμό κάθε φορά που ενημερώνετε το BIOS του προσαρμογέα γραφικών που διαθέτετε με μια ενημερωμένη έκδοση του BIOS.


Η επιλογή nView Standard είναι ένας τρόπος λειτουργίας μονής προβολής. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή εάν έχετε προσαρμοσμένη μόνο μία συσκευή οθόνης στην κάρτα γραφικών που βασίζεται στο NVIDIA GPU που διαθέτετε.


Ο τρόπος λειτουργίας nView Clone (Προβολή Αντιγραφής) εμφανίζει ένα ακριβές αντίγραφο της κύριας συσκευής οθόνης στη δευτερεύουσα συσκευή.


Ο τρόπος λειτουργίας nView Horizontal Span (Επέκταση Οριζόντια) σας επιτρέπει να εκτείνεται την επιφάνεια εργασίας των Windows σε δύο συσκευές οθόνης, οριζόντια. Στη λειτουργία αυτή, οι δύο οθόνες συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια μεγάλη εκτεταμένη επιφάνεια οθόνης, η οποία είναι χρήσιμη όταν βλέπετε αντικείμενα τα οποία είναι ευρύτερα από τη μονή οθόνη.


nView Vertical Span (Επέκταση κατακόρυφα View) – Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εκτείνετε την επιφάνεια εργασίας των Windows se δύο συσκευές οθόνης, κατακόρυφα. Στη λειτουργία αυτή, οι δύο οθόνες συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια μεγάλη ψηλή επιφάνεια οθόνης, η οποία είναι χρήσιμη όταν βλέπετε αντικείμενα τα οποία είναι ψηλότερα από τη μονή οθόνη.


Γραφική αναπαράσταση της διαμόρφωσης της οθόνης nView που διαθέτετε.

•	Κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο οθόνης για να το επιλέξετε ως την τρέχουσα οθόνη.

•	Όταν κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο της οθόνης, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού από το οποίο μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στις σχετικές συσκευές οθόνης και να προσπελάσετε την καρτέλα Color Correction (Έλεγχος Χρώματος).


Κάντε κλικ για να κλειδώσετε την τρέχουσα θέση παράλληλης μετατόπισης στην δευτερεύουσα οθόνη Clone mode (Λειτουργία Αντιγραφής).

Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να «παγώσετε» την εικονική επιφάνεια εργασίας σε μια συγκεκριμένη θέση, κάτι που είναι χρήσιμο για παρουσιάσεις ή εργασίες υψηλής λεπτομέρειας σε εφαρμογές.


Για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης βίντεο που επιθυμείτε να κάντε ζουμ, κάντε κλικ στο κέντρο ή στα εικονίδια με τα βέλη. Όταν επιλεγεί, μπορείτε να κάνετε ζουμ σε εκείνο το τμήμα της οθόνης, μετακινώντας το παρακάτω συρόμενο χειριστήριο για του ζουμ.


Σύρετε τα χειριστήρια ολίσθησης για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το επιλεγμένο τμήμα της οθόνης αναπαραγωγής βίντεο.


Κάντε κλικ στο βέλος με φορά προς τα κάτω και εν συνεχεία επιλέξτε Primary display (Κύρια Οθόνη) ή Secondary display (Δευτερεύουσα Οθόνη), ανάλογα με την οθόνη όπου επιθυμείτε να επιλέξετε το βίντεο με τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.

Για να απενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης, επιλέξτε Disable (Απενεργοποίηση).


Αναγκάζει το λογισμικό υπέρθεσης να χρησιμοποιήσει mastering διαύλου.

Σημείωση: Συνιστάται να αφήσετε την επιλογή αυτή αποεπιλεγμένη, εκτός και αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αναπαραγωγή βίντεο, όπως είναι η αλλοίωση της εικόνας, ή η πλήρης απώλεια εικόνας βίντεο.


Δείχνει τον τύπο συσκευής οθόνης που χρησιμοποιείτε με την επιλεγμένη κάρτα γραφικών.


Κάντε κλικ για την εμφάνιση των ιδιοτήτων της οθόνης και του προγράμματος οδήγησης για αυτή την οθόνη.


Αναφέρει τους διαθέσιμους ρυθμούς ανανέωσης για αυτή την οθόνη. Ένας μεγαλύτερος ρυθμός ανανέωσης ελαττώνει το τρεμόπαιγμα στην οθόνη σας.


Προσδιορίζει εάν στον κατάλογο συχνοτήτων ανανέωσης θα περιλαμβάνονται καταστάσεις που δεν υποστηρίζονται από την οθόνη που διαθέτετε.

Προσοχή: Η επιλογή μιας ακατάλληλης κατάστασης για την οθόνη σας, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην οθόνη και θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο υλικό σας.


Καθορίζει ότι η οθόνη που αντιστοιχεί στο εικονίδιο που επιλέξατε πιο πάνω είναι η κύρια οθόνη.

Όταν εκκινείτε τον υπολογιστή σας, το πλαίσιο διαλόγου σύνδεσης εμφανίζεται στην κύρια οθόνη. Τα περισσότερα παράθυρα των εφαρμογών, εξ ορισμού, εμφανίζονται στην κύρια οθόνη όταν τα ανοίγετε αρχικά. Η κύρια οθόνη περιέχει την επάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας εργασίας.


Εμφανίζει όλες τις τρέχουσες οθόνες nView . Εάν είναι συνδεδεμένες περισσότερες από μία συσκευές και κάνατε εναλλαγή σε μια κατάσταση διαφορετική από την Τυπική, μπορείτε να επιλέξετε την οθόνη που επιθυμείτε να ορίσετε ως την τρέχουσα οθόνη.

Κάνοντας κλικ στο γράφημα της οθόνης, μπορείτε να την επιλέξετε ως την τρέχουσα οθόνη.


Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συσκευή εξόδου που χρησιμοποιείται για την τρέχουσα οθόνη.


Κάντε κλικ για να γίνει ανίχνευση όλων των οθονών που είναι συνδεδεμένες με την κάρτα γραφικών που διαθέτετε.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργίας αυτή εάν έχετε τοποθετήσει κάποιες οθόνες μετά το άνοιγμα του Πίνακα ελέγχου.


Επιλέξτε το πλαίσιο αυτό εάν έχετε μία οθόνη συνδεδεμένη στη σύνδεση δευτερεύουσας οθόνης που δεν μπορεί να ανιχνευθεί. Αυτό είναι χρήσιμο στις παλαιότερες οθόνες ή στις οθόνες που είναι συνδεδεμένες με συνδέσεις BNC.


Κάντε κλικ για να προσπελάσετε τις πρόσθετες λειτουργίες του NVIDIA GPU που διαθέτετε.


Κάντε κλικ για να προσπελάσετε την ηλεκτρονική τοποθεσία της NVIDIA για τις τελευταίες πληροφορίες και προγράμματα οδήγησης του NVIDIA GPU που διαθέτετε.


Οι πληροφορίες αυτές περιγράφουν λεπτομερώς τα θέματα υλικού που σχετίζονται με τοNVIDIA GPU που έχετε επιλέξει.


Οι πληροφορίες αυτές περιγράφουν λεπτομερώς επιλεγμένα θέματα για το σύστημά σας τα οποία θα μπορούσαν να έχουν επίδραση στη συνολική απόδοση των γραφικών.


Κατάλογος των αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών και τους και των εκδόσεων, που χρησιμοποιούνται από το NVIDIA GPU που διαθέτετε.


Απενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων σε εφαρμογές 3D.

Σημείωση: Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εάν απαιτείτε τη μέγιστη απόδοση στις εφαρμογές σας.


Ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 2x.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή παρέχει βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και υψηλή απόδοση σε εφαρμογές 3D.


Ενεργοποιεί μια τεχνική εξομάλυνσης ορίων που καλύπτεται από ευρεσιτεχνία και είναι διαθέσιμη στην οικογένεια προϊόντων GeForce GPU.

Σημείωση: Η εξομάλυνση ορίων Quincunx προσφέρει την ποιότητα της πιο αργής λειτουργίας 4x με απόδοση πολύ κοντά στην απόδοση της ταχύτερης λειτουργίας 2x.


Ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 4x.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας σε βάρος της απόδοσης, σε εφαρμογές 3D.


Ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 4x, 9-tap (κατά Gauss).

Σημείωση:  Η λειτουργία αυτή παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας, αλλά σε βάρος της απόδοσης, σε εφαρμογές 3D.


Ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 4xS . Η λειτουργία αυτή παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας σε σχέση με τη λειτουργία 4x αλλά με ελαφρώς χαμηλότερη απόδοση σε εφαρμογές 3D.

Σημείωση: Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει μόνο τις εφαρμογές Direct3D. Κατά την εκτέλεση εφαρμογών του OpenGL, το OpenGL θα χρησιμοποιεί την επόμενη ικανή ρύθμιση εξομάλυνσης ορίων (π.χ., η ρύθμιση επιλογής που βρίσκεται ακριβώς πριν από τη ρύθμιση 4xS.)


Αυτομάτως ενεργοποιεί τις βέλτιστες συνθήκες εξομάλυνσης ορίων για εκείνες τις εφαρμογές 3D που υποστηρίζουν εξομάλυνση ορίων..


Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε μη αυτόματα τη λειτουργία εξομάλυνσης ορίων που θα χρησιμοποιηθεί όταν εκτελείτε εφαρμογές 3D.


Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες ρυθμίσεις AGP του υπολογιστή σας.


Επιλέξτε μη αυτόματα τον ρυθμό AGP που θα χρησιμοποιηθεί από το υποσύστημα γραφικών.

Σημείωση: Εάν δεν είστε σίγουροι ποιον ρυθμό AGP να χρησιμοποιήσετε, αφήστε αυτό το πλαίσιο επιλογής αποεπιλεγμένο. Το σύστημα τότε θα καθορίσει αυτόματα τον βέλτιστο ρυθμό AGP.Μετακινήστε το συρόμενο χειριστήριο για να επιλέξετε μη αυτόματα τον ρυθμό AGP που θα χρησιμοποιηθεί από το υποσύστημα γραφικών.


Επιλέξτε τη μέθοδο με την οποία το πρόγραμμα οδήγησης θα διαχειρίζεται τη μνήμη βίντεο που έχει εκχωρηθεί από τη μνήμη συστήματος.


Καθορίστε το ποσό της μνήμης συστήματος που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη μέθοδο που καθορίστηκε από την τρέχουσα λειτουργία του χώρου αποθήκευσης καρέ.


Καθορίστε τη στρατηγική διαχείρισης της μνήμης του χώρου αποθήκευσης καρέ όταν χρησιμοποιείτε τη δυναμική λειτουργία χώρου αποθήκευσης καρέ


Το χαρακτηριστικό NVIDIA PowerMizer σας επιτρέπει τη ρύθμιση της κατανάλωσης ρεύματος από τη GPU (Γενική Μονάδα Επεξεργασίας) σας.

 Μπορείτε να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας επιλέγοντας Μέγιστη Εξοικονόμηση Ενέργειας ή να εκμεταλλευτείτε πλήρως την απόδοση γραφικών της GPU σας, επιλέγοντας τη Μέγιστη Απόδοση.


Επιτρέπει τη διαχείριση των καρτών γραφικών με πολλαπλές εξόδους από τα Windows σαν να ήταν ξεχωριστές, ανεξάρτητες κάρτες εγκατεστημένες στο σύστημά σας.

Σημείωση: Ενεργοποιώντας την επιλογή αυτή μπορείτε να επιλέξετε μια ανεξάρτητη ανάλυση και/ή βάθος χρώματος για κάθε συσκευή οθόνης που είναι συνδεδεμένη με την κάρτα γραφικών πολλαπλών οθονών.


Κάντε κλικ για να ανοίξετε ένα πλαίσιο διαλόγου όπου μπορείτε να προσαρμόσετε συμπληρωματικές ρυθμίσεις τριών διαστάσεων και υπέρθεσης για τις εφαρμογές OpenGL.

Σημείωση: Το κουμπί αυτό ενεργοποιείται μόνο όταν ενεργοποιείτε την επιλογή «Enable quadbuffered stereo API» που βρίσκεται στο πρώτο πλαίσιο καταλόγου αυτού του πίνακα.


Ενεργοποιεί υπερθέσεις στο OpenGL.

Ορισμένες εφαρμογές (για παράδειγμα, Softimage3D) απαιτούν επίπεδα υπέρθεσης. Τα επίπεδα υπέρθεσης χρησιμοποιούνται ως επιφάνεια παλέτας συμπληρωματικά με χώρο αποθήκευσης κανονικού χρώματος (RGB). Οι υπερθέσεις είναι κυρίως χρήσιμες για υπέρθετες περιοχές σχεδίασης που είναι ανεξάρτητες από την ίδια την εικόνα 3D, όπως είναι τα μενού και οι κέρσορες. Οι υπερθέσεις υποστηρίζονται σε τρόπους λειτουργίας 16-bit και 32-bit.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις τριών διαστάσεων και υπερθέσεων για τις εφαρμογές OpenGL δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτοχρόνως. Οι υπερθέσεις απατούν συμπληρωματική ενσωματωμένη μνήμη γραφικών και μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις αναλύσεις. Ίσως επιθυμείτε να μειώσετε την ανάλυση ή το βάθος του χρώματος εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την προσπέλαση της λειτουργίας της υπέρθεσης.


Ενεργοποιεί τη στερεοσκοπία στο OpenGL.

Για να εκτελέσετε στερεοσκοπικές εφαρμογές χρησιμοποιώντας γυαλιά με κλείστρα ή άλλο υλικό εξοπλισμό, το πρόγραμμα οδήγησης NVIDIA εξάγει τις τρισδιάστατες μορφές εικονοστοιχείων του OpenGL και οργανώνει τη μνήμη για να επιτρέψει την ταυτόχρονη χρήση των στερεοσκοπικών και μονοσκοπικών εφαρμογών.

Σημείωση: Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή μόνο εάν υπάρχει ανάγκη. Ορισμένες εφαρμογές επιλέγουν αυτόματα μια στερεοσκοπική μορφή ενώ άλλες εφαρμογές μπορεί να μην λειτουργούν ομαλά σε τρισδιάστατη μορφή εικονοστοιχείων.

Σημείωση:  Οι ρυθμίσεις τριών διαστάσεων και υπερθέσεων για τις εφαρμογές OpenGL δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτοχρόνως. Η στερεοσκοπική προβολή απαιτεί συμπληρωματική ενσωματωμένη μνήμη γραφικών και μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις αναλύσεις. Ίσως επιθυμείτε να μειώσετε την ανάλυση ή το βάθος του χρώματος εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την στερεοσκοπική προβολή.


Το πρόγραμμα οδήγησης NVIDIA υποστηρίζει μια ποικιλία του στερεοσκοπικού υλικού. Εάν χρησιμοποιείτε στερεοσκοπικό υλικό εξοπλισμό διαφορετικό από τον προεπιλεγμένο, επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας οθόνης από το πλαίσιο καταλόγου.


Use shutter glasses (Χρήση γυαλιών με κλείστρα): Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή μόνο εάν χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα ELSA 3D REVELATOR™ ή έναν συμβατό προσαρμογέα. Οι προσαρμογείς αυτοί θα μεταφράζουν το σήμα της οθόνης στο τυποποιημένο 3-pin-DIN που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από το διαθέσιμο στερεοσκοπικό υλικό εξοπλισμό.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα εάν η κάρτα γραφικών που διαθέτετε έχει ενσωματωμένη σύνδεση 3-pin-DIN.


User vertical interlace monitor (Χρήση οθόνης κάθετης διεμπλοκής): Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εάν στην κάρτα γραφικών που διαθέτετε έχετε συνδεδεμένη μια επίπεδη οθόνη αυτόματης στερεοσκοπίας.


Use nView Clone mode (Χρήση τρόπου λειτουργίας Προβολή Αντιγραφής): Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εάν διαθέτετε παθητικό στερεοσκοπικό υλικό. Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή, θα πρέπει να έχετε συνδέσει τους προβολείς σε μια κάρτα γραφικών διπλής οθόνης που θα βασίζεται σε ένα NVIDIA GPU και να έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία nView Clone από την καρτέλα nView Display Mode. Η μια οθόνη θα εμφανίζει τον αριστερό οφθαλμό της εικόνας, ενώ η άλλη θα εμφανίζει τον δεξιό οφθαλμό.

Σημείωση: Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε κάρτες γραφικών διπλής οθόνης (ή πολλαπλών οθονών).


Use on-board DIN connector (Χρήση ενσωματωμένης σύνδεσης DIN): Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εάν η κάρτα γραφικών που διαθέτετε διαθέτει μια ενσωματωμένη σύνδεση 3-pin DIN. Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεστε επιπλέον προσαρμογείς, όπως αυτούς που αποστέλλονται με το ELSA 3D REVELATOR ή τα γυαλιά StereoGraphics. Μπορείτε να συνδέσετε οποιονδήποτε στερεοσκοπικό υλικό εξοπλισμό χρησιμοποιώντας τη σύνδεση 3-pin-DIN απευθείας στην κάρτα γραφικών.


Use blue-line code for StereoGraphics StereoEyes (Χρήση κώδικα μπλε γραμμής για :StereoGraphics StereoEyes): Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εάν χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα που αποστέλλεται με StereoGraphics StereoEyes ή άλλα συμβατά προϊόντα.. Οι προσαρμογείς αυτοί μεταγλωττίζουν το σήμα της οθόνης στην τυποποιημένη σύνδεση 3-pin DIN που χρησιμοποιείται κατά κόρον από τον διαθέσιμο στερεοσκοπικό υλικό εξοπλισμό.

Σημείωση:  Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα εάν η κάρτα γραφικών που διαθέτετε έχει ενσωματωμένη σύνδεση 3-pin-DIN.


Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να έχετε στερεοσκοπική προβολή, επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για να ανταλλάξετε τις αριστερές και δεξιές εικόνες.

Σημείωση: Γενικά, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή μόνο σε οθόνες κάθετης διεμπλοκής και με παθητικό τρόπο λειτουργίας.


Η επιλογή αυτή εξοικονομεί όσο το δυνατόν περισσότερη μνήμη για χρήση από τους χάρτες υφών. Αυτό μπορεί να αυξήσει την απόδοση για τις εφαρμογές υψηλής έντασης υφής αλλά εις βάρος της ελάχιστης απόδοσης για τις εφαρμογές που δεν βασίζονται στις υφές.


Αυξάνει την ευκρίνεια των υφών κατά την εκτέλεση εφαρμογών 3D όταν είναι ενεργοποιημένη η εξομάλυνση ορίων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας.


Σύρετε το στοιχείο ολίσθησης για να καθορίσετε το βαθμό ανισοτροπικού φιλτραρίσματος που εφαρμόζεται στις υφές. Οι υψηλότερες τιμές της ρύθμισης παρέχουν την καλύτερη ποιότητα εικόνας ενώ οι χαμηλότερες τιμές της ρύθμισης επιτρέπουν τη μέγιστη απόδοση.


Αναγκάζει την ανίχνευση μιας τηλεόρασης που να είναι συνδεδεμένη με την κάρτα γραφικών, παρόλο που από τον πίνακα ελέγχου δεν φαίνεται να υπάρχει επί του παρόντος κάποια συνδεδεμένη. Αυτό είναι χρήσιμο σε καταστάσεις κατά τις οποίες το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεόρασης το οποίο είναι συνδεδεμένο δεν φορτώνει όπως πρέπει τα σήματα τα οποία επιτρέπουν στην κάρτα γραφικών να εντοπίσει την παρουσία του.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης:

1.	Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου

2.	Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας όταν σας ζητηθεί. Αφού επανασυνδεθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια της τηλεόρασης.


Ο προσανατολισμός τοπίου (οριζόντιος) είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας.


Ο προσανατολισμός πορτρέτου έχει ως αποτέλεσμα περιστροφή 90 μοιρών.


Ο προσανατολισμός αντεστραμμένου τοπίου έχει ως αποτέλεσμα περιστροφή 180 μοιρών.


Ο προσανατολισμός αντεστραμμένου πορτρέτου έχει ως αποτέλεσμα περιστροφή 270 μοιρών.


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κουμπί του βέλους με φορά προς τα δεξιά  (->) για να εκτελέσετε τις πιο κάτω επιλογές περιστροφής. Ή μπορείτε να κάνετε κλικ το κυκλικό βέλος επάνω δεξιά και να το σύρετε προς την κατεύθυνση της περιστροφής.


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κουμπί του βέλους με φορά προς τα αριστερά (<-) για να εκτελέσετε τις πιο κάτω επιλογές περιστροφής.


Καθορίζει προηγμένες επιλογές φωτοαπόδοσης κατά τη χρήση πολλαπλών οθόνων και/ή διαφορετικών τάξεων των NVIDIA GPU.

Σημείωση: Οι επιλογές επιτάχυνσης υλικού πολλαπλών οθονών δεν μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη χρήση του τρόπου λειτουργίας nView Multiview στα Windows NT 4.0.

•	Single-Display Mode (Τρόπος λειτουργίας μονής οθόνης): Εάν διαθέτετε μόνο μία ενεργή οθόνη, αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη ρύθμιση αυτή εάν έχετε προβλήματα με τους τρόπους λειτουργίας «Multi-Device» που εξηγούνται πιο κάτω.

•	nView Λειτουργία Clone/Span (Αντιγραφής/Επέκτασης): Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση όταν η διαμόρφωση nView της οθόνης σας είναι ρυθμισμένη στη λειτουργία Αντιγραφής nView ή στη λειτουργία Επέκτασης nView. Εάν στο σύστημά σας χρησιμοποιούνται με ενεργές οθόνες πολλαπλές κάρτες γραφικών που βασίζονται σε NVIDIA-GPU, η ρύθμιση αυτή αντικαθίσταται από έναν από τους τρόπους λειτουργίας «Multi-Device» που περιγράφονται πιο κάτω.

•	Κατάσταση Συμβατότητας Multi-Device: Αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι διαθέσιμος εάν έχετε δύο ή περισσότερες ενεργές συσκευές οθόνης κατά την εκτέλεση του τρόπου λειτουργίας nView Dualview ή εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές τάξεις καρτών που βασίζονται σε NVIDIA GPU.

Σημείωση: Όταν εφαρμόζεται αυτός ο τρόπος λειτουργίας, το OpenGL μετατρέπεται σε κατάσταση «συμβατότητας» για όλες τις οθόνες. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικές τάξεις GPU, το χαμηλότερο σύνολο κοινών χαρακτηριστικών όλων των ενεργών GPU εκτίθεται στις εφαρμογές OpenGL. Η φωτοαπόδοση OpenGL είναι ελαφρώς βραδύτερη από τον τρόπο λειτουργίας Μονής Οθόνης.

•	Κατάσταση Απόδοσης Multi-Device: Αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι διαθέσιμος εάν έχετε δύο ή περισσότερες ενεργές συσκευές οθόνης κατά την εκτέλεση του τρόπου λειτουργίας nView Dualview ή εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές τάξεις καρτών που βασίζονται σε NVIDIA GPU.

Σημείωση: Όταν εφαρμόζεται αυτός ο τρόπος λειτουργίας, το OpenGL μετατρέπεται σε κατάσταση «απόδοσης» για όλες τις οθόνες. Όπως και στην «Κατάσταση Συμβατότητας», όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικές τάξεις GPU, το χαμηλότερο σύνολο κοινών χαρακτηριστικών όλων των ενεργών GPU εκτίθεται στις εφαρμογές OpenGL. Ωστόσο, η φωτοαπόδοση είναι «ταχύτερη» απ’ ό,τι στην Κατάσταση Συμβατότητας, παρόλο που η μετατροπή ή η επέκταση των συσκευών οθονών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα δευτερεύοντα παροδικά τεχνήματα φωτοαπόδοσης.


Ενεργοποιεί τη στάση σφιγκτήρα υφής του OpenGL.

Η σύσφιξη υφής αναφέρεται στον τρόπο διαχείρισης των συντεταγμένων υφής όταν πέφτουν έξω από το σώμα της υφής. Αυτές μπορούν να συσφιχθούν στην άκρη ή μέσα στην εικόνα.


Συνδέει το βαθμό περιστροφής που καθορίσατε για την υπέρθεση εικόνας στην Κύρια οθόνη με τη Δευτερεύουσα οθόνη. Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός περιστροφής που επιλέγετε στον πίνακα NVRotate φαίνεται σε αμφότερες την Κύρια και την Δευτερεύουσα συσκευή οθόνης.


Η Ρύθμιση του ζουμ σας επιτρέπει να κάνετε ζουμ μέσα στο βίντεο.

Κάντε κλικ στο κουμπί του πτυσσόμενου μενού για να επιλέξετε το ζουμ της οθόνης.

•	Το Video Mirror (Καθρέφτης Βίντεο) καθορίζει την επιλογή ζουμ στη δευτερεύουσα οθόνη στην οποία εφαρμόζεται το video mirror.

•	Το Video Overlay (Υπέρθεση Βίντεο) καθορίζει την επιλογή ζουμ στην κύρια οθόνη στην οποία εφαρμόζεται η υπέρθεση βίντεο.

•	Και στις δύο περιπτώσεις η επιλογή του ζουμ εφαρμόζεται στην κύρια και στη δευτερεύουσα οθόνη στην οποία εκτελείται το βίντεο.


Ενεργοποιεί το προειδοποιητικό πλαίσιο διαλόγου Δείκτης Θερμότητας.

Όταν η τιμή της Βασικής Θερμοκρασίας του NVIDIA GPU αντιστοιχεί με την τιμή Core Slowdown Threshold (Βασικό Όριο Επιβράδυνσης), εμφανίζεται αυτομάτως το πλαίσιο διαλόγου Δείκτης Θερμότητας όπου περιγράφεται η κατάσταση και οι ενέργειες που έχουν γίνει για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά σε οποιοδήποτε GPU του συστήματός σας.


Αυτή είναι η τρέχουσα θερμοκρασία του επιλεγμένου NVIDIA GPU του συστήματός σας.


Αυτή είναι η τρέχουσα θερμοκρασία της περιοχής γύρω από το επιλεγμένο NVIDIA GPU του συστήματός σας. Η θερμοκρασία αυτή ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με τις πηγές θερμότητας που βρίσκονται πλησίον του GPU.


Κάντε κλικ στη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας (Φαρενάιτ ή Κελσίου) για να εμφανιστούν οι τιμές θερμοκρασίες σε αυτόν τον πίνακα.


Κάντε κλικ στο βέλος με φορά προς τα κάτω ή προς τα πάνω για να αλλάξετε την τιμή στην οποία το GPU θα επιβραδύνει τη λειτουργία του από μόνο του για να αποφευχθεί η υπέρμετρη θέρμανση.

Όταν η τιμή αυτή αντιστοιχεί με την τιμή της Βασικής Θερμοκρασίας GPU και ενεργοποιηθεί η επιλογή «Enable Heat Indicator warning .. .” (Ενεργοποίηση ειδοποίησης δείκτη θερμότητας), εμφανίζεται αυτομάτως ένα πλαίσιο διαλόγου το οποίο θα ειδοποιεί σχετικά με την κατάσταση και τις ενέργειες που έχουν γίνει για να αποφευχθεί πιθανή υπερθέρμανση και ζημιά σε οποιοδήποτε GPU του συστήματός σας.

Σημείωση: Η προτεινόμενη τιμή για τη ρύθμιση αυτή είναι η προεπιλεγμένη που έχει καθοριστεί από τον πωλητή. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην τιμή αυτή θα πρέπει να γίνονται με εξαιρετική προσοχή.


Εμφανίζει την τρέχουσα Βασική Θερμοκρασία NVIDIA GPU στον δίσκο του συστήματος.


Οι πληροφορίες αυτές περιγράφουν τις δυνατότητες του συστήματός σας που συνδέονται με το AGP.


Η ενότητα αυτή παρέχει την αναγνώριση του κατασκευαστή και τις δυνατότητες AGP της ομάδας τσιπ της μητρικής κάρτας που διαθέτει ο υπολογιστής σας.


Η ενότητα αυτή περιγράφει τις δυνατότητες AGP του NVIDIA GPU που διαθέτετε.


Η ενότητα αυτή συνοψίζει τις δυνατότητες AGP που είναι συνήθως διαθέσιμες προς χρήση στο σύστημά σας. Τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα είναι λειτουργίες AGP που είναι κοινές τόσο στην ομάδα τσιπ της μητρικής κάρτας όσο και στο NVIDIA GPU που διαθέτετε.


Η ρύθμιση αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόζετε με μη αυτόματο τρόπο το μέγιστο ρυθμό AGP στον οποίο λειτουργεί η κάρτα γραφικών που διαθέτετε.

Σημείωση: Η αλλαγή της ρύθμισης αυτής μπορεί να κάνει το σύστημά σας ασταθές εάν με την αλλαγή ορίζεται μια ρύθμιση για υψηλότερη ταχύτητα από αυτήν που έχει καθοριστεί πως είναι ασφαλής για τη διαμόρφωση του συστήματός σας.


Επιλέξτε το πλαίσιο αυτό για να ενεργοποιήσετε το AGP Fast Writes (FW).


Επιλέξτε το πλαίσιο αυτό για να ενεργοποιήσετε το AGP Sideband Addressing (SBA).


Επιλέξτε το πλαίσιο αυτό για να ενεργοποιήσετε τον κρυφό χώρο αποθήκευσης 2D.


Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να ελέγχετε τον μέγιστο αριθμό των αιτήσεων διαύλου AGP που επιτρέπεται να σχηματίζουν ουρά.


Επιλέξτε την επιλογή αυτή για να επιτρέψετε στο σύστημά σας να επιλέξει την καλύτερη ρύθμιση για τον μέγιστο αριθμό των αιτήσεων διαύλου AGP που εκκρεμούν.


Με την επιλογή αυτή μπορείτε να καθορίσετε τον μέγιστο αριθμό των αιτήσεων διαύλου AGP που εκκρεμούν.


Κάντε κλικ στην επιλογή αυτή για να ελέγξετε τη διαμόρφωση AGP που έχει καθοριστεί σε αυτόν τον πίνακα. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να καθορίσει κατά πόσο οι επιλεγμένες ρυθμίσεις προκαλούν προβλήματα σταθερότητας ή απόδοσης.


Σύρετε τη μπάρα ολίσθησης για να επιλέξετε τη ρύθμιση απόδοσης (όπως περιγράφεται πιο κάτω) για ενίσχυση της απόδοσης σε εφαρμογές Direct3D και OpenGL.

•	Εφαρμογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή για να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης τηρεί πλήρως τις απαιτήσεις εφαρμογής.

•	Ισορροπημένη: Χρησιμοποιήστε αυτή την προεπιλεγμένη ρύθμιση για να πετύχετε την καλύτερη ισορροπία μεταξύ των αιτήσεων εφαρμογής και της απόδοσης.

•	Επιθετική: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή για να επιτύχετε την υψηλότερη απόδοση εφαρμογής.


Χρησιμοποιήστε αυτή τη μπάρα ολίσθησης σύροντάς την για να ορίσετε το βαθμό εξομάλυνσης ορίων που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές Direct3D και OpenGL. Η εξομάλυνση ορίων είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση του φαινομένου των “σκαλοπατιών” που παρατηρείται μερικές φορές κατά μήκος των πλευρών αντικειμένων 3D. Η επιλογή σας μπορεί να κυμανθεί από την πλήρη απενεργοποίηση της εξομάλυνσης ορίων μέχρι την επιλογή του μέγιστου δυνατού ποσού για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

•	Απενεργοποίηση. Απενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων σε εφαρμογές 3D. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή εάν απαιτείτε τη μέγιστη απόδοση στις εφαρμογές σας.

•	2x. Ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 2x. Η λειτουργία αυτή παρέχει βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και υψηλή απόδοση σε εφαρμογές 3D.

•	Quincunx. Ενεργοποιεί μια τεχνική εξομάλυνσης ορίων που καλύπτεται από ευρεσιτεχνία και είναι διαθέσιμη στην οικογένεια προϊόντων GeForce GPU. Η εξομάλυνση ορίων Quincunx προσφέρει την ποιότητα της πιο αργής λειτουργίας 4x με απόδοση πολύ κοντά στην απόδοση της ταχύτερης λειτουργίας 2x.

•	4x. Ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 4x. Η λειτουργία αυτή παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας σε βάρος της απόδοσης, σε εφαρμογές 3D.

•	4x, 9-tap Gaussian. Ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 4x, 9-tap (κατά Gauss). Η λειτουργία αυτή παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας, αλλά σε βάρος της απόδοσης, σε εφαρμογές 3D.

Σημείωση: Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες λόγω των περιορισμών υλικού εξοπλισμού που υπάρχουν. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευθείτε τον Οδηγό Χρήστη της NVIDIA.


Χρησιμοποιήστε αυτή τη μπάρα ολίσθησης σύροντάς την για να ορίσετε το βαθμό ανισοτροπικού φιλτραρίσματος για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας. Η ενεργοποίηση της επιλογής αυτής βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας εις βάρος της απόδοσης

•	Απενεργοποίηση. Απενεργοποιεί το ανισοτροπικό φιλτράρισμα.

•	1x. Έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη απόδοση.

•	2x. Έχει ως αποτέλεσμα τη βελτιωμένη ποιότητα εικόνας εις βάρος της απόδοσης.

•	4x. Έχει ως αποτέλεσμα τη βελτιωμένη ποιότητα εικόνας εις βάρος της απόδοσης.

•	8x. Έχει ως αποτέλεσμα τη βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.

Σημείωση: Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες λόγω των περιορισμών υλικού εξοπλισμού που υπάρχουν. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση χρήστη της NVIDIA.


Επιτρέπει στην εφαρμογή Direct3D να επιλέγει τον δικό της ρυθμό ανανέωσης. Το πλαίσιο καταλόγου πιο κάτω είναι απενεργοποιημένο όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη.


Επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης να υπερβαίνει τον ρυθμό ανανέωσης για τις εφαρμογές Direct3D. Το πλαίσιο καταλόγου πιο κάτω είναι ενεργοποιημένο όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη.


Αυτό το πλαίσιο καταλόγου σας επιτρέπει να υπερβαίνετε ατομικά τους ρυθμούς ανανέωσης για κάθε ανάλυση.

Προεπιλεγμένος σημαίνει ότι χρησιμοποιείται ο ρυθμός ανανέωσης της εφαρμογής. Οποιαδήποτε άλλη τιμή σημαίνει τον καθορισμό του ρυθμού ανανέωσης στην τιμή για εφαρμογές Direct3D πλήρους οθόνης.

Για ην υπέρβαση του ρυθμού ανανέωσης

1.	Από τη στήλη Ρυθμός Ανανέωσης, κάντε κλικ στη λέξη Προεπιλεγμένος στη γραμμή που περιλαμβάνει την Ανάλυση για την οποία επιθυμείτε να αλλάξετε τον ρυθμό ανανέωσης. Εμφανίζεται ένας κατάλογος τιμών.

2.	Επιλέξτε έναν ρυθμό ανανέωσης και κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).


Βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας ενισχύοντας το περιεχόμενο υψηλής συχνότητας.


Ρυθμίζει την κατανάλωση ισχύος από την μπαταρία που σχετίζεται με την απόδοση.


Ρυθμίζει την κατανάλωση ισχύος από την πηγή ενέργειας A/C  που σχετίζεται με την απόδοση.


Αυτή είναι η πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται επί του παρόντος.


Αυτό είναι το τρέχον επίπεδο ενέργειας που σχετίζεται με την απόδοση.


Αυτό είναι το τρέχον επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.


Χρησιμοποιήστε αυτή τη μπάρα ολίσθησης Μέγεθος Οθόνης Τηλεόρασης σύροντάς τη στο επίπεδο που ρυθμίζει το μέγεθος οθόνης της τηλεόρασής σας. Για παράδειγμα, εάν δείτε ένα μαύρο πλαίσιο στην οθόνη της τηλεόρασής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μπάρα ολίσθησης για να μεγεθύνετε την οθόνη της τηλεόρασης και έτσι να αφαιρέσετε το πλαίσιο.

Σημείωση: Η ρύθμιση του δεξιού άκρου (σύρετε τον δρομέα όλο προς τα δεξιά) είναι η καταλληλότερη για την προβολή DVD.


Η Ψηφιακή Ζωντάνια σας επιτρέπει να ελέγχετε τον διαχωρισμό χρωμάτων και την ένταση των εικόνων, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα φωτεινότερες και καθαρότερες εικόνες αναπαραγωγής βίντεο.


Ορισμένες ταινίες (εικόνες βίντεο) μπορεί να εμφανιστούν σκοτεινές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Μπορείτε να αυξήσετε την τιμή την τιμή Γάμμα για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.


Ο πίνακας αυτός παρέχει χαρακτηριστικά για τη δημιουργία και χρήση προσαρμοσμένων αναλύσεων προβολής.


Κάντε κλικ στην επιλογή αυτή για να προσθέσετε την προσαρμοσμένη λειτουργία που έχει εισαχθεί στην περιοχή επεξεργασίας λειτουργίας στον κατάλογο Προσαρμοσμένες λειτουργίες.


Κάντε κλικ στην επιλογή αυτή για να τροποποιήσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καταχώριση στον κατάλογο Προσαρμοσμένες λειτουργίες.


Κάντε κλικ στην επιλογή αυτή για να δοκιμάσετε την προσαρμοσμένη λειτουργία στην περιοχή επεξεργασίας λειτουργίας. Ο έλεγχος αυτός θα επιχειρήσει να ορίσει τη λειτουργία της επιλεγμένης προβολής και να επιβεβαιώσει ότι έχει οριστεί σωστά.


Κάντε κλικ στην επιλογή αυτή για να αφαιρέσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καταχώριση στον κατάλογο Προσαρμοσμένες λειτουργίες.


Κάντε κλικ στο πλαίσιο αυτό για να επιτραπεί ο ορισμός λειτουργιών μικρότερων από τις τυπικές λειτουργίες επιφανειών εργασίας των Windows στην επιλεγμένη προβολή. Αυτό μπορεί να έχει ως πιθανό αποτέλεσμα η ορατή περιοχή της προβολής σας να φαίνεται σε μεγέθυνση ή να μετατοπίζεται παράλληλα στην επιφάνεια εργασίας, ανάλογα με τις δυνατότητες της προβολής.


Ρυθμίζει την οριζόντια διάσταση (ή τον αριθμό πίξελ του πλάτους) της λειτουργίας προβολής που προσαρμόζετε.


Ρυθμίζει την κάθετη διάσταση (ή τον αριθμό πίξελ του ύψους) της λειτουργίας προβολής που προσαρμόζετε.


Ρυθμίζει τον ρυθμό κάθετης ανανέωσης της λειτουργίας προβολής που προσαρμόζετε.


Ρυθμίζει τον αριθμό των χρωμάτων που εμφανίζονται (επίσης καλείται bpp ή bits ανά πίξελ) στη λειτουργία προβολής που προσαρμόζετε.


Επιλέξτε μία από τις τυπικές λειτουργίες προβολής των Windows για να τη χρησιμοποιήσετε ως σημείο εκκίνησης στην περιοχή επεξεργασίας λειτουργίας.


Παραθέτει τις προσαρμοσμένες λειτουργίες προβολής που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή.


Παραθέτει τις λειτουργίες προβολής που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή και μπορούν να οριστούν στις συγκεκριμένες συσκευές προβολής που σχετίζονται με την επιλεγμένη προβολή. Ο κατάλογος αυτός θα περιέχει μόνο τις λειτουργίες που μπορούν να εμφανίζονται με φυσικό τρόπο σε αυτήν την προβολή και ενδεχομένως να είναι μικρότερες σε διάσταση από τις λειτουργίες που μπορούν να οριστούν στον πίνακα Ρυθμίσεις ιδιοτήτων προβολής στα Windows.


Εισάγετε ένα σημείο ελέγχου σε αυτό το πλαίσιο για να ενεργοποιήσετε τις βέλτιστες ρυθμίσεις για την προβολή περιεχομένου βίντεο στην τηλεόραση.


Ρυθμίζει το χρονισμό της οθόνης διατηρώντας τον τρέχοντα λόγο διαστάσεων.


Εμφανίζει μια γραφική αναπαράσταση της διαμόρφωσης προβολής ClearView που διαθέτετε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο οθόνης και σύρετέ το για να αναδιατάξετε τη σειρά οθόνης.


Αυτή η επιλογή επιλέγει τη διαμόρφωση οθόνης. Οι επιτρεπόμενες επιλογές είναι οι ακόλουθες:

•	1 x 2

•	1 x 3

•	1 x 4

•	2 x 2

•	2 x 1

•	3 x 1

•	4 x 1


Επιλέξτε την προβολή που θα χρησιμοποιήσετε ως προτιμώμενη. Η προτιμώμενη προβολή μπορεί να ανανεωθεί όπως απαιτείται χρησιμοποιώντας το συρόμενο χειριστήριο 'Ανανέωση προβολής που προτιμάτε'.


Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξετε την προτιμώμενη προβολή. Η προβολή επάνω στην οποία έχει τοποθετηθεί το ποντίκι θεωρείται η προτιμώμενη προβολή για λόγους ανανέωσης.


Χρησιμοποιήστε το συρόμενο χειριστήριο αυτό για να καθορίσετε πόσες φορές ανανεώνεται μια προβολή που προτιμάτε σε σύγκριση με τις προβολές που δεν προτιμάτε.

•	1x καθορίζει ότι η προβολή που προτιμάτε ανανεώνεται μόνο μία φορά ανά κύκλο.

•	2x καθορίζει ότι η προβολή που προτιμάτε ανανεώνεται δύο φορές, ενώ οι προβολές που δεν προτιμάτε ανανεώνονται μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.

•	3x καθορίζει ότι η προβολή που προτιμάτε ανανεώνεται 3 φορές ανά κύκλο.


Σας βοηθάει να επιλέξετε τις ρυθμίσεις χρονιστή για τα ακόλουθα:

•	Τυπικές (δισδιάστατη), οι οποίες επηρεάζουν μόνο τις δισδιάστατες εφαρμογές ή

•	Απόδοσης (τρισδιάστατη), οι οποίες επηρεάζουν μόνο τις τρισδιάστατες εφαρμογές.


Η επιλογή Απόδοσης των ρυθμίσεων χρονιστή καθορίζει πόσο γρήγορα εκτελούνται οι τρισδιάστατες εφαρμογές σας.


Η επιλογή Τυπικές των ρυθμίσεων χρονιστή καθορίζει πόσο γρήγορα εκτελούνται οι δισδιάστατες εφαρμογές σας.


Καθορίζει τη μέγιστη ρύθμιση χρονιστή που είναι ασφαλής στο σύστημά σας αυτήν τη στιγμή. Η μέγιστη ρύθμιση χρονιστή που καθορίζεται εδώ μπορεί να διαφέρει σε διαδοχικές εκτελέσεις και εξαρτάται από το πόσο καλά χειρίζεται το σύστημα τους ελέγχους φόρτου αυτόματης ανίχνευσης.


Επιτρέπει τη δημιουργία υπέρθεσης σε λειτουργία επέκτασης. (Μερικά συστήματα δεν μπορούν να χειριστούν τη δημιουργία υπερθέσεων όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επέκτασης. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ξεπεράσετε τον περιορισμό αυτό).


Αν ωθήσετε αυτό το εικονίδιο πινέζας, το αναδυόμενο μενού θα παραμένει ανοικτό όσο η πινέζα είναι πιεσμένη προς τα μέσα. Αν αφεθεί η πινέζα, το αναδυόμενο μενού κλείνει αυτόματα και θα ανοίξει όταν το παράθυρο πίνακα ελέγχου χάσει την εστίαση.


Σας επιτρέπει να επιλέγετε μη αυτόματα την ανάλυση παράλληλης μετατόπισης-σάρωσης για μια συγκεκριμένη συσκευή προβολής. Αν επιλέξετε μια ανάλυση παράλληλης μετατόπισης-σάρωσης, το πρόγραμμα οδήγησης θα εισέλθει στη λειτουργία παράλληλης μετατόπισης-σάρωσης με τη συγκεκριμένη ανάλυση, όποτε είναι δυνατό. Σημείωση: Η ρύθμιση αυτή θα παραμένει κάθε φορά που γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος.


Εισάγετε ένα σημείο ελέγχου στο πλαίσιο αυτό όταν η οθόνη σας (συσκευή προβολής) υποστηρίζει εγγενή περιστροφή. Σημείωση:  Αν η οθόνη σας δεν υποστηρίζει εγγενή περιστροφή και εισάγετε ένα σημείο ελέγχου στο πλαίσιο αυτό, θα απενεργοποιηθεί το χαρακτηριστικό περιστροφής.


Εισάγετε ένα σημείο ελέγχου στο πλαίσιο αυτό για να παρακάμψετε τις επιλεγμένες από την εφαρμογή ανισοτροπικές ρυθμίσεις με τις επιλεγμένες από το χρήστη ανισοτροπικές ρυθμίσεις για τρισδιάστατες εφαρμογές.


Σύρετε το συρόμενο χειριστήριο για να επιλέξετε τη ρύθμιση Απόδοσης (περιγράφεται παρακάτω) για ενισχύσεις ποιότητας σε εφαρμογές Direct3D και OpenGL.

•	Εφαρμογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή για να εξασφαλίσετε ότι το πρόγραμμα οδήγησης εμμένει σε όλες τις αιτήσεις εφαρμογής.

•	Ποιότητα: Χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση αυτή για να επιτύχετε τον καλύτερο συμβιβασμό μεταξύ των αιτήσεων εφαρμογής και της απόδοσης.

•	Απόδοση: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή για να επιτύχετε την υψηλότερη απόδοση εφαρμογών.


Εισάγετε ένα σημείο ελέγχου σε αυτό το πλαίσιο για να ενεργοποιήσετε τη διπλή σάρωση.

•	Η διπλή σάρωση βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα εικόνας σε χαμηλότερες αναλύσεις, γεγονός το οποίο είναι πιο χρήσιμο για βιντεοπαιχνίδια ή παιχνίδια υπολογιστών σε πλήρη οθόνη.

•	Η διπλή σάρωση απαιτεί διπλάσιο εύρος ζώνης οθόνης. Για υψηλότερες αναλύσεις και ρυθμούς ανανέωσης, το πρόγραμμα οδήγησης θα επανέλθει αυτόματα σε τυπική λειτουργία όταν η λειτουργία διπλής σάρωσης υπερβεί τους περιορισμούς της οθόνης.


Αυτό σας επιτρέπει να προσθέτετε περισσότερες από μία προσαρμοσμένη λειτουργία με όλα τα υποστηριζόμενα βάθη χρώματος.


Αυτό σας επιτρέπει να προσθέτετε περισσότερες από μία προσαρμοσμένη λειτουργία με όλους τους υποστηριζόμενους ρυθμούς ανανέωσης.


Εμφανίζει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις ανάλυσης οθόνης για την οθόνη. Ολισθήστε το συρόμενο χειριστήριο για να επιλέξετε μια διαφορετική ανάλυση οθόνης.


Εμφανίζει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις χρώματος για την τρέχουσα επιλεγμένη ανάλυση οθόνης. Κάντε κλικ στο χειριστήριο για να επιλέξετε μια διαφορετική ρύθμιση χρώματος.


Παραθέτει ειδικά συμβάντα NVIDIA GPU που έχουν συμβεί και καταχωρηθεί από το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε αυτά τα συμβάντα με το πρόγραμμα προβολής καταχώρισης συμβάντων.


Καθορίζει μορφές πίξελ για να χρησιμοποιηθούν για υπερθέσεις σε OpenGL.

•	Έγχρωμες υπερθέσεις με δείκτες (8bpp): Χρήση υπερθέσεων 8-bit με παλέτα.

•	Υπερθέσεις RGB (μορφή RGB555): Χρήση υπερθέσεων 16-bit (RGB555).

•	Μορφή έγχρωμου με δείκτες (8bpp) και RGB555: Επιτρέπει στην εφαρμογή να χρησιμοποιήσει υπερθέσεις 8-bit με παλέτα ή 16-bit (RGB555).

Σημείωση: Οι υπερθέσεις χρησιμοποιούν πρόσθετη ενσωματωμένη μνήμη γραφικών και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις αναλύσεις. Ίσως να θελήσετε να μειώσετε την ανάλυση ή το βάθος χρώματος αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στην πρόσβαση λειτουργικότητας υπέρθεσης.


Ενεργοποιεί τη διόρθωση γάμα για εξομαλυσμένες γραμμές. Οι εξομαλυσμένες γραμμές διορθωμένες με γάμα λαμβάνουν υπόψη τις μεταβολές στις ικανότητες προβολής χρώματος των συσκευών εξόδου όταν αποδίδουν ομαλές γραμμές.


Επιτρέπει στο σύστημα αυτό να είναι πρωτεύον σύστημα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η κάρτα γραφικών χρησιμοποιείται ως η πρωτεύουσα κάρτα που παράγει το σήμα συγχρονισμού κλειδώματος πλαισίου.


Ηγούμενο άκρο. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η επιλογή αυτή υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείται το ηγούμενο άκρο για την ανίχνευση του συγχρονισμού.


Πίπτον άκρο. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η επιλογή αυτή υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείται το πίπτον άκρο για την ανίχνευση του συγχρονισμού.


&Καθυστέρηση συγχρονισμού (μs). Σε πρωτεύουσα λειτουργία, η επιλογή αυτή καθορίζει την ποσότητα χρόνου αναμονής (σε μικροδευτερόλεπτα) που θα πρέπει να περιμένει η κάρτα κλειδώματος πλαισίου έως ότου παραχθεί ο παλμός συγχρονισμού.


Ανανέωση (Hz). Σε πρωτεύουσα λειτουργία, αυτός είναι ο ρυθμός (σε hertz) με τον οποίο η κάρτα γραφικών παράγει τους παλμούς συγχρονισμού εξόδου.


Κατάσταση συγχρονισμού και σύνδεσης. Αυτά τα γραφικά εμφανίζουν την τρέχουσα κατάσταση της κάρτας κλειδώματος πλαισίου. Ακολουθούν ξεχωριστές περιγραφές:

•	Έτοιμος συγχρονισμός – Σήμα συγχρονισμού από το GPU το οποίο είναι έξοδος

•	Έτοιμη αντιμετάθεση – Σήμα μεταξύ GPU που χρησιμοποιείται για να συγχρονίζει όλα τα GPU στην αλυσιδωτή σύνδεση

•	Χρονισμός – Το bit συγχρονισμού χρονισμού αναφέρεται στην παρουσία ενός συγχρονισμού χρονισμού μέσω των θυρών κλειδώματος πλαισίων.

•	Στερεοσκοπικός συγχρονισμός (stereo sync) – Συγχρονισμός από την κάρτα VGA. Αν δεν υπάρχει κλείδωμα πλαισίου ή house sync, θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο συγχρονισμός.

•	Είσοδος – Σύνδεση εισόδου για το συγχρονισμό του κλειδώματος πλαισίου

•	Έξοδος – Σύνδεση εξόδου για το συγχρονισμό του κλειδώματος πλαισίου

•	Ιδιωτικός συγχρονισμός (house sync) – Σήμα συγχρονισμού που λήφθηκε από τη σύνδεση BNC


Έλεγχος συνδέσμου. Η επιλογή αυτή θέτει ερωτήματα στις επιλογές συγχρονισμού και επιβεβαιώνει τις συνδέσεις. Στη συνέχεια εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση.


Χρησιμοποιήστε αυτό για να επιλέξετε το ζεύγος προβολών στις οποίες θα εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας.  Το πρώτο εικονίδιο αντιπροσωπεύει την πρωτεύουσα προβολή και το δεύτερο τη δευτερεύουσα.  Αυτός είναι ένας κατάλογος όλων των ζευγαριών προβολών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί.


Χρησιμοποιήστε αυτό για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας.\n\'Μονή προβολή\' σημαίνει εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας μόνο στην πρωτεύουσα προβολή.\n\'Διπλή προβολή\' σημαίνει εμφάνιση δύο διαφορετικών επιφανειών εργασίας, μίας σε κάθε προβολή.\n\'Κλώνος\' σημαίνει εμφάνιση αντίγραφου της ίδια επιφάνειας εργασίας σε δύο προβολές.\n\'Οριζόντια μετατόπιση\' σημαίνει εμφάνιση μίας επιφάνειας εργασίας επεκταμένης οριζόντια σε δύο προβολές.\n\'Κάθετη μετατόπιση\' σημαίνει εμφάνιση μίας επιφάνειας εργασίας επεκταμένης κάθετα σε δύο προβολές.


Απόκρυψη καταστάσεων λειτουργίας που δεν υποστηρίζει αυτή η οθόνη


Εμφάνιση μόνο προσαρμοσμένων καταστάσεων λειτουργίας


Ενεργοποιεί την Επικάλυψη επιφάνειας εργασίας σε προβολές nView σε κατάσταση λειτουργίας Οριζόντιας και Κάθετης μετατόπισης.\n\nΗ επικάλυψη επιφάνειας εργασίας σας επιτρέπει να επαναλάβετε ένα μέρος της εικόνας προβολής κατά μήκος των άκρων των γειτονικών προβολών όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλές προβολές για να σχηματίσουν μία μοναδική επιφάνεια εργασίας σε κατάσταση λειτουργίας Μετατόπιση.


Καθορίζει τον αριθμό οριζόντιων πίξελ που επικαλύπτονται όταν χρησιμοποιείται Επικάλυψη επιφάνειας εργασίας σε κατάσταση λειτουργίας Οριζόντια μετατόπιση.


Καθορίζει τον αριθμό κάθετων πίξελ που επικαλύπτονται όταν χρησιμοποιείται Επικάλυψη επιφάνειας εργασίας σε κατάσταση λειτουργίας Κάθετη μετατόπιση.


Ενεργοποιεί Προβαλλόμενη ανάμιξη στις προβολές.\n\nΣχεδιασμένο για χρήση με προβολές από προβολέα, η Προβαλλόμενη ανάμιξη σας επιτρέπει να αντισταθμίσετε τα τεχνουργήματα φωτεινότητας όταν η έξοδος από πολλαπλές συσκευές προβολέα επικαλύπτεται για να σχηματιστεί μία μοναδική, αδιάκοπη εικόνα προβολής.


Για να επιλέξετε τα άκρα προβολής που θα θέλατε να συμπεριλάβετε στην Προβαλλόμενη ανάμιξη, κάντε κλικ στα κουμπιά βελών κατά μήκος των άκρων της εικόνας οθόνης.


Καθορίζει τον αριθμό πίξελ από τα οριζόντια άκρα προβολής που θα χρησιμοποιηθούν στην Προβαλλόμενη ανάμιξη.


Καθορίζει τη βαθμιαία μείωση της κλίσης  που χρησιμοποιείται για να εισαχθεί η τιμή οριζόντιας έντασης φωτεινότητας κατά μήκος αναμιγμένων οριζόντων άκρων προβολής (κυμαίνεται από 0 έως 255 πίξελ).\n\nΑν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη βαθμιαία μείωση , διευκολύνεται η μείωση των ορατών γραμμών κατά μήκος των ακρών προβολής και απλοποιείται η ευθυγράμμιση προβολής, αλλά μπορεί να υποβαθμιστεί μερικώς η ποιότητα εικόνας.


Καθορίζει την προοριζόμενη τιμή έντασης φωτεινότητας για αναμιγμένα οριζόντια άκρα προβολής (κυμαίνεται από 0 έως 255).  Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο φωτεινότερη είναι η εικόνα στα αναμιγμένα άκρα.


Καθορίζει τον αριθμό πίξελ από τα κάθετα άκρα προβολής που θα χρησιμοποιηθούν στην Προβαλλόμενη ανάμιξη.


Καθορίζει τη βαθμιαία μείωση της κλίσης που χρησιμοποιείται για να εισαχθεί η τιμή Κάθετης έντασης φωτεινότητας κατά μήκος αναμιγμένων κάθετων άκρων προβολής (κυμαίνεται από 0 έως 255 πίξελ).\n\nΑν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη βαθμιαία μείωση , διευκολύνεται η μείωση των ορατών γραμμών κατά μήκος των ακρών προβολής και απλοποιείται η ευθυγράμμιση προβολής, αλλά μπορεί να υποβαθμιστεί μερικώς η ποιότητα εικόνας.


Καθορίζει την προοριζόμενη τιμή έντασης φωτεινότητας για αναμιγμένα κάθετα άκρα προβολής (κυμαίνεται από 0 έως 255).  Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο φωτεινότερη είναι η εικόνα στα αναμιγμένα άκρα.


Εξαγωγή ρυθμίσεων Επικάλυψης επιφάνειας εργασίας και Προβαλλόμενης ανάμιξης από το παράθυρο διαλόγου σε ένα αρχείο.


Εισαγωγή ρυθμίσεων Επικάλυψης επιφάνειας εργασίας και Προβαλλόμενης ανάμιξης από ένα αρχείο και συμπλήρωση του παραθύρου διαλόγου με τις ρυθμίσεις αυτές.


Επιβολή υποστήριξης Απόδοσης μίξης βίντεο. Κάντε αυτήν την επιλογή αν δεν βλέπετε το βίντεο Πλήρους οθόνης στην επιλεγμένη συσκευή Πλήρους οθόνης.


Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την κλίμακα επιφάνειας εργασίας υψηλής ανάλυσης. Η κλίμακα επιφάνειας εργασίας υψηλής ανάλυσης βελτιώνει την ποιότητα εικόνας της επιφάνειας εργασίας.


Κινήστε το συρόμενο χειριστήριο για να επιλέξετε τη ρύθμιση απόδοσης (περιγράφεται παρακάτω) για ενισχύσεις ποιότητας σε εφαρμογές Direct3D και OpenGL.

•	Η επιλογή Απόδοση έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση για τις εφαρμογές σας.

•	Η επιλογή Ισορροπημένο είναι η «προεπιλεγμένη» ρύθμιση που χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η απόδοση των εφαρμογών σας.

•	Η επιλογή Ποιότητα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα για τις εφαρμογές σας.


#Κάνε κλικ για να εκτελέσετε μια σειρά εσωτερικών δοκιμών που βαθμονομούν την κάρτα γραφικών για τις βέλτιστες ρυθμίσεις συγχρονισμού πλαισίων. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα και η τρέχουσα κατάσταση.


#Κάντε κλικ για να αναγνωρίσετε τις σχετιζόμενες οθόνες ή τις άλλες συσκευές προβολής.


#Κάντε κλικ στο κάτω βέλος και επιλέξτε Πρωτεύουσα ή Δευτερεύουσα οθόνη, ανάλογα με την οθόνη στην οποία επιθυμείτε να δείτε το βίντεο υπέρθεσης.