簡介:

　　歡迎使用揚智科技IDE驅動程式/快取控制員設定，為便利使用者設定所使用IDE驅動程式組態、及提供使用者可依據本身需求以最佳化IDE硬碟存取效能，揚智科技發展本程式，主要分為以下兩部份：

．	IDE 驅動程式設定：設定IDE驅動程式相關參數。

．	IDE 快取控制中心：可供使用者自行依據不同需求設定快取參數。


IDE驅動程式設定：

　　請參考附圖，您可在此對話盒裡看到目前IDE BUS上所接的裝置，並可得到目前該裝置所設定之傳輸模式，及設定您想跑傳輸模式，一般而言使用AUTO即可。Enable Fast Boot 選項及 IDE Cache Control Center 按鈕必需為安裝 IDE 驅動程式 V3.53 或以後版本方可使用，Enable Fast Boot 選項可使 IDE 驅動程式於開機時縮減檢查裝置時間，加快開機程序，如果打開此選項，發生裝置找不到或存取裝置有問題等情形，請將此選項關閉；按 IDE Cache Control Center 按鈕可進入 IDE 快取控制中心設定相關快取參數。


IDE快取控制中心：

　　IDE 快取控制中心可搭配本公司V3.53(含)之後版本IDE Driver或是微軟所提供 IDE Driver，用來設定 IDE 驅動程式快取參數。根據您系統所安裝的 IDE 驅動程式的不同，將會出現如下列附圖兩者其中之一的設定畫面，您可在對話盒中看到 IDE BUS 上裝置種類及DMA狀態，若該裝置種類為磁碟機(DiskDrive)，則可選按後方 Drive Parameter Setting 欄磁碟機代號以設定該碟快取參數。

(使用 ALi Bus Master IDE Driver )

或

(使用 Microsoft default IDE Driver)

　　設定畫面如下圖，您可決定是否將該碟做預讀動作，在打開預讀資料後(Enable read-ahead)，IDE Driver內的快取模組會根據您所設定的預讀緩衝區大小(Read-ahead Buffer Size)及快取頻率高低(Cache Frequency)來做磁碟存取，以加快存取效率。

　　快取參數的設定，是依據使用者的需要而定，如果大檔案存取較頻繁，常存取大塊連續磁區，可考慮將預讀緩衝區加大；反之，存取小檔案頻繁，或是大檔案讀取磁區常是不連續位置，可考慮將預讀緩衝區設小，以避免讀取過多無用資料至快取記憶體中。此外，快取設定程式會自動根據最近磁碟機讀取狀況動態決定是否預讀資料至快取記憶體，當快取命中率高時，預讀資料至快取記憶體的動作會增加；反之，則降低預讀資料的動作，以達到較好的硬碟使用效能；快取頻率高低的調整，是用來設定多讀或少讀資料的判斷比重，頻率越高（低），會比較傾向多（少）讀資料至快取。


裝置名稱


並未連接裝置


目前該裝置上所設定的傳輸模式


以下項目並非完全可見，而是依您的裝置和晶片組能力而定

  Auto (預設值): 自動設定

  PIO/FIFO off: PIO mode，FIFO關閉

  PIO/FIFO on: PIO mode，FIFO打開，速度較FIFO關閉快

  DMA: DMA mode.

  Ultra33: Ultra DMA 33 mode.

  Ultra66: Ultra DMA 66 mode.


Enable Fast Boot 選項可使 IDE 驅動程式於開機時縮減檢查裝置時間，加快開機程序，如果打開此選項，發生裝置找不到或存取裝置有問題等情形，請將此選項關閉


設定快取參數


該裝置DMA/UDMA mode已打開


設定C碟參數


設定D碟參數


設定E碟參數


F碟不是磁碟機，故不能設定參數


一次開啟/關閉所有碟的快取


顯示該裝置DMA狀態，您可以利用選取盒來設定開啟/關閉DMA，但驅動程式會依據目前的系統來決定是否接受您的設定。